Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

O host não faz login na estrutura e o Ethanalyzer mostra nenhuma solicitação de VLAN do host

Solução

O adaptador QLOGIC não foi configurado para FCoE

Introduction

Este documento descreve como configurar um QLE8262 Converged Network Adapter (CNA) para Fibre Channel over Ethernet (FCoE).

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- FCoE

- Estação de trabalho e como obter acesso de console à estação de trabalho

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

O host não faz login na estrutura e o Ethanalyzer mostra nenhuma solicitação de VLAN do host

Exemplo do fluxo correto:

2013-12-05 13:23:57.876499 00:00:c9:e6:88:2f -> 00:2a:6a:5e:7c:87 FIP Keep-Alive

2013-12-05 13:23:57.956581 00:21:5e:e3:31:f5 -> 01:10:18:01:00:02 FIP VLAN Request

2013-12-05 13:23:57.957731 00:2a:6a:5e:7c:87 -> 00:21:5e:e3:31:f5 FIP VLAN Response

2013-12-05 13:23:57.957792 00:21:5e:e3:31:f5 -> 01:10:18:01:00:02 FIP Solicitation

2013-12-05 13:23:57.959224 00:2a:6a:5e:7c:87 -> 00:21:5e:e3:31:f5 FIP Advertisement

Note: A linha em negrito aqui está ausente do host, portanto, a resposta da VLAN do switch também não ocorre.

Solução

O adaptador QLOGIC não foi configurado para FCoE

O QLogic QLE8262 é um CNA que tem funções separadas para suporte a Ethernet e FCoE. Para habilitar o suporte a FCoE, entre no utilitário de configuração do BIOS.

Pressione CTRL+Q durante o POST (Power-On-Self-Test, teste automático quando religado) do servidor host e você verá a tela como mostrado na imagem.

Note: Certifique-se de que o tipo FCOE esteja configurado conforme mostrado neste exemplo.

Se o FCoE não estiver configurado, ele aparecerá como Nenhum na coluna Tipo, como visto neste exemplo.

Para mover para esse campo, use as teclas de seta e clique em Enter para alterar isso de Nenhum para FCoE.