Índice

Introdução

Pré-requisitos

Componentes Utilizados

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

Troubleshooting

Introdução

O Cisco UCS Manager 2.2(4) introduz a evacuação da tela, que é a capacidade para suspender graciosamente o tráfego que corre através de uma interconexão da tela de todos os server anexados a ele com um IOM ou um FEX ao promover um sistema.

Pré-requisitos

- Versão UCSM = 2.2(4) ou mais alto

Componentes Utilizados

- UCSM 3.1

- Interconexão 6248 da tela

- IOM/FEX 2204/2208

Diagrama de Rede

Promover a interconexão secundária da tela em um sistema interrompe o tráfego que é ativo na interconexão da tela. Este tráfego falha automaticamente sobre à interconexão preliminar da tela.

A tela Evaculation é usada para confirmar o tráfego falhará certamente sobre à interconexão preliminar da tela antes de começar uma elevação na interconexão secundária da tela.

Configurações

Você pode seguir o procedimento como indica para configurar o Failover da tela:

1. Para conseguir isto, clique sobre “configuram a evacuação” na interconexão da tela.

2. Mude o modo Admin Evac a "ON".

3. Um mensagem de confirmação que destaca o resultado de permitir a evacuação da tela aparece.

4. Clique a APROVAÇÃO para confirmar a evacuação do tráfego da tela.  Você observará que os vNICs configurados com Failover da tela tráfego do repin à tela alternativa. Confirme no sistema operacional do host que o tráfego está fluindo na tela alternativa.

5. Continue neste tempo com melhoramento da interconexão secundária da tela.

6. Quando a elevação for fluxos de tráfego completos do reinício na tela evacuted.

7. Desligue a evacuação Admin

8. Reconheça o aviso da restauração.

9. Verifique as alterações de modo de Evac da operação de sobre a fora.

10. O estado após a evacuação está completo.

11. Mude o conjunto conduzem à interconexão secundária da tela

12. Repita as etapas acima e promova a outra interconexão da tela.

Verificar

Verifique o tráfego que corre através da interconexão da tela (FI) antes da evacuação da tela. Você pode verificar se do stats IOM

- Antes que a evacuação você considerar as relações HIF (relação do host) e transmitir (Tx) e receber (RX) o stats.

- Depois que a evacuação você não deve considerar o stats HIF do FI onde você executou a evacuação. Em lugar de você deve somente ver o NIF (interface de rede) stats de Tx e RX como visto abaixo

Troubleshooting

Na altura desta escrita, há não alerta jogado no UCSM quando esta característica é girada sobre.

Uma maneira fácil dizer se esta característica é girada sobre é ter um olhar no estado das portas do backplane IOM, se todo o relatam a “admin para baixo” então quereria verificar se esta característica é permitida.

Para a facilidade de troubeshooting o defeito CSCuy49191 está registrado para que um alerta esteja aumentado em UCSM quando esta característica é girada sobre.

Se você precisa de verificar novamente nos logs, procure uma saída que diga:

Tempo da criação: 2016-10-05T22:10:05.121

Usuário: admin

ID de sessão: web_11801_A

ID: 18706522

Ação: Modificação

Descrição: Comute os atributos alterados

Objeto afetado: SYS/Switch-b

Disparador: Admin

Propriedades alteradas: adminEvacState (velho: encha, novo: dreno)

Isto confirmará que todas as portas do backplane (o host conecta aka HIF) no IOM estão em um “Admin para baixo” indicam devido à evacuação da tela que está sendo girada sobre.

Nota

A evacuação da tela é apoiada somente com o seguinte:

- O manual instala

- Configuração de grânulos