Contents

Introduction

Etapas

Introduction

Este documento descreve a limpeza do armazenamento de dados Springpath da Interface de Linha de Comando (CLI) Elastic Sky X Integrated (ESXi).

Durante a limpeza de clusters HX, o servidor 240M4 precisa limpar a partição Virtual Machine File System (VMFS) nas unidades de estado sólido (SSD) traseiras.

Etapas

Aqui estão as etapas manuais para limpar a partição VMFS no SSD traseiro:

Etapa 1. Para exibir as partições no ESXi, execute a lista de partições do dispositivo de núcleo de armazenamento esxcli como mostrado na imagem.

Etapa 2. Para remover o arquivo coredump, execute esxcli system coredump file remove — force como mostrado na imagem.

Etapa 3. Para desativar a partição de despejo, execute esxcfg-dumppart -d como mostrado na imagem.

Etapa 4. Para remover a partição /scratch, execute rm /scratch conforme mostrado na imagem.

Etapa 5. Para identificar o ID do processo do vmsyslogd, execute ps | grep vmsyslogd como mostrado na imagem.

Etapa 6. Para matar o processo vmsyslogd, execute kill -9 <PID of vmsyslogd> como mostrado na imagem.

Passo 7. Para desmontar o volume do Springpath, execute esxcli storage filesystem unmount -p /vmfs/volumes/Springpath-<xxx> como mostrado na imagem.

Etapa 8. Para excluir o armazenamento de dados do Springpath, execute

partedUtil delete /vmfs/devices/disks/t10.ATA_____INTEL_SSDSC2BB120G4___________________PHWL535601R6120LGN__ 1 como mostrado na imagem.

Note: Você pode executar o utilitário de linha de comando partedUtil para manipular diretamente as tabelas de partição para discos SAN locais e remotos no ESXi e ESX.

Etapa 9. Para listar a partição do coredump, execute a lista de partições do coredump do sistema esxcli como mostrado na imagem.

Etapa 10. Para reinicializar o host ESXi, execute a reinicialização como mostrado na imagem.

Etapa 11. Depois que o ESXi for recarregado, verifique se o armazenamento de dados do Springpath não está mais montado na interface do usuário (UI), como mostrado na imagem.

Etapa 12. Para exibir as partições no ESXi, execute a lista de partições do dispositivo de núcleo de armazenamento esxcli como mostrado na imagem.

Etapa 13. Você não verá mais a partição excluída.