Inhoud

Inleiding

Hoe kan ik bepalen welke softwareversie op mijn apparaat werkt?

Web interface-logpagina

Systeemstatuspagina in de webinterface

Upgradepagina in de webinterface

Opdracht Line-interfaceopties

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u kunt identificeren welke versie van AsyncOS wordt uitgevoerd op de e-mail security applicatie (ESA), Web security applicatie (WSA) of Security Management-applicatie (SMA).

Hoe kan ik bepalen welke softwareversie op mijn apparaat werkt?

Wanneer u gaat met Cisco-ondersteuning, kunt u worden gevraagd om de versie van AsyncOS die op het apparaat wordt uitgevoerd.  De AsyncOS-versie kan op een van de onderstaande locaties worden geïdentificeerd:

- Pagina voor webinterfaceaanmelding.

- Pagina met systeemstatus in de webinterface.

- Pagina 'upgrade' in de webinterface.

- Opdracht Line interfaceopties.

Web interface-logpagina

Wanneer u in een apparaat logt, wordt de versie op de spatpagina weergegeven onder de beschrijving van het apparaat en boven het veld "Gebruikersnaam".

Systeemstatuspagina in de webinterface

Nadat u in het apparaat hebt gelogd, vindt u de versieinformatie op de pagina "systeemstatus".  Hieronder vindt u de specifieke aanwijzingen voor het apparaat.

- ESA

- Selecteer "Monitor -> systeemstatus" in het menu.

- Raadpleeg het gedeelte "Systeemstatus" voor "Besturingssysteem".

- WSA

- Selecteer "Reporting -> System Status" in het menu.

- Raadpleeg het gedeelte "Huidige configuratie" voor "Versie".

- SMA

- Selecteer "Management-applicatie -> Gecentraliseerde services -> systeemstatus" in het menu.

- Raadpleeg het gedeelte "Systeeminformatie" voor "Besturingssysteem".

Upgradepagina in de webinterface

Nadat u in het apparaat hebt gelogd, vindt u de versieinformatie op de "upgrade"-pagina.  Hieronder vindt u de specifieke aanwijzingen voor het apparaat.

- ESA

- Selecteer "System Administration -> System Upgrade" in het menu.

- Raadpleeg het gedeelte "Upgradesysteem" voor "Huidige asynchrone/synchrone versie".

- WSA

- Selecteer "System Administration -> System Upgrade" in het menu.

- Raadpleeg het gedeelte "Upgradesysteem" voor "Huidige asynchrone/synchrone versie".

- SMA

- Selecteer "Management-applicatie -> Systeembeheer -> Systeem upgrade" in het menu.

- Raadpleeg het gedeelte "Upgradesysteem" voor "Huidige asynchrone/synchrone versie".

Opdracht Line-interfaceopties

Binnen de Opdrachtlijn-interface zijn er twee opties die de huidige actieve versie tonen, zoals hieronder wordt aangegeven

Gebruik van de opdracht "versie" (Geel gemarkeerd):

esa-c680.lab> version

Current Version

===============

UDI: C680 V XXXXXXXXXXX

Name: C680

Product: Cisco IronPort C680 Messaging Gateway(tm) Appliance

Model: C680

Version: 11.0.0-274

Build Date: 2017-10-07

Install Date: 2017-10-13 09:47:30

Serial #: XXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXX

BIOS: C240M3.1.4.5.2.STBU

RAID: 3.220.75-2196, 5.38.00_4.12.05.00_0x05180000

RAID Status: Optimal

RAID Type: 10

BMC: 1.05

Gebruik van de opdracht "aankruisen" (Benodigd in geel hieronder):

esa-c680.lab> ipcheck

Ipcheck Rev           1

Date                  Fri Nov 10 09:59:40 2017

Model                 C680

Platform              C240M3 (UCSC-C240-M3S)

MGA Version           Version: 11.0.0-274

Build Date            2017-10-07

Install Date          2017-10-13 09:47:30

Burn-in Date          Unknown

Serial No.            XXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXX

BIOS Version          C240M3.1.4.5.2.STBU

RAID Version          3.220.75-2196, 5.38.00_4.12.05.00_0x05180000

RAID Status           Optimal

RAID Type             10

RAID Chunk            Unknown

BMC Version           1.05