목차

소개

사전 요구 사항

사용되는 구성 요소

연결 제거 프로세스

1. FireSIGHT Management Center에서 클라우드 연결 삭제

2. FireAMP Cloud Console에서 FireSIGHT Management Center 등록 취소

소개

FireSIGHT Management Center를 사용하면 클라우드에 성공적으로 등록한 후 Cisco 클라우드에서 스캔, 악성코드 탐지 및 격리에 대한 기록을 수신할 수 있습니다.레코드는 FireSIGHT Management Center 데이터베이스에 악성코드 이벤트로 저장됩니다.이 문서에서는 FireSIGHT Management Center와 Cisco 클라우드 간의 연결을 성공적으로 제거하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.

주의:향후 등록 또는 접속 문제가 발생하지 않도록 하려면 FireSIGHT Management Center를 리이미징하거나 교체하기 전에 이 문서에서 제공하는 단계를 따라야 합니다.

사전 요구 사항

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 제품을 기반으로 합니다.

- FireSIGHT Management Center(Defense Center라고도 함)

- FireAMP 클라우드 콘솔

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

연결 제거 프로세스

FireSIGHT Management Center와 FireAMP Cloud 콘솔 간의 연결을 제거하려면 다음 지침을 따르십시오.

1. FireSIGHT Management Center에서 클라우드 연결 삭제

1단계: 관리 권한을 사용하여 FireSIGHT Management Center의 웹 사용자 인터페이스에 로그인합니다.다음으로 이동 FireAMP > FireAMP Management.

2단계: 페이지가 로드되면 Actions(작업) 열 아래에서 사용 가능한 삭제 아이콘을 클릭합니다.

3단계: 확인 대화 상자가 나타납니다.FireAMP Console에 대한 연결을 삭제하려면 Yes(예)를 클릭하고 No(아니요)를 클릭하여 삭제를 취소합니다.

2. FireAMP Cloud Console에서 FireSIGHT Management Center 등록 취소

참고:FireSIGHT Management Center가 교체되었지만 관리 센터에서 연결이 삭제되지 않은 경우 이 프로세스를 사용합니다.

1단계: 사용자 이름과 비밀번호를 사용하여 FireAMP Console에 로그인합니다.Accounts(계정) > Applications(애플리케이션)로 이동합니다.Applications(애플리케이션) 페이지에는 FireAMP Cloud Console과 통신할 수 있는 모든 애플리케이션이 표시됩니다.

2단계:  제거할 FireSIGHT Management Center에 대해 등록 취소를 클릭합니다.예를 들어 다음 스크린샷은 Defense Center 750을 애플리케이션으로 보여줍니다.

3단계:  OK(확인)를 클릭하여 진행하거나 Cancel(취소)을 클릭하여 등록 취소 프로세스를 중지합니다.

팁:프로세스를 완료한 후 문제가 발생하면 이 문서를 읽고 이 문제를 해결하십시오.