목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

구성

네트워크 다이어그램

구성 단계

마이그레이션 단계

다음을 확인합니다.

문제 해결

자주 묻는 질문

Q. M 카드의 새 멤버를 vPC 피어 링크에 추가할 수 있지만 현재 F1 멤버를 번들에 그대로 두고 새 멤버를 추가한 후 제거할 수 있습니까?

소개

이 문서에서는 Nexus 7000 F1 모듈에서 M1 모듈로 vPC(virtual PortChannel) 피어 링크를 마이그레이션하는 데 필요한 단계를 정의합니다.이 시나리오는 확장성이나 기타 이유로 F1 모듈을 업그레이드해야 하는 경우에 발생할 수 있습니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Nexus 운영 체제 CLI

- vPC 규칙

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Nexus 7000 릴리스 6.1.x 이상

- M1/F1 시리즈 라인 카드

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

구성

네트워크 다이어그램

이 테스트의 경우 파란색 선은 서로 통신하는 두 호스트의 데이터 경로를 매핑합니다.

구성 단계

모듈 3과 모듈 4는 N7K-F132XP-15 라인 카드입니다.vPC 관점에서 현재 컨피그레이션입니다.

N7K1# show run vpc

version 6.1(2)feature vpc

vpc domain 10

role priority 100

peer-keepalive destination 10.201.254.254 source 10.201.254.253 vrf VPC

peer-gateway

auto-recovery

interface port-channel1

vpc peer-link

interface port-channel20

vpc 20

interface port-channel30

vpc 30

N7K2# show run vpc

version 6.1(2)

feature vpc

vpc domain 10

role priority 200

peer-keepalive destination 10.201.254.253 source 10.201.254.254 vrf VPC

peer-gateway

auto-recovery

interface port-channel1

vpc peer-link

interface port-channel20

vpc 20

interface port-channel30

vpc 30

interface port-channel50

vpc 50

마이그레이션 단계

1. vPC 피어 링크 포트 채널 1을 종료합니다.
Int po1

Shut
이 작업은 보조 측의 vPC 링크를 일시 중단합니다.vPC 링크는 기본 측면에 있습니다.

2. 포트 e3/1 및 e4/1을 종료하고 두 Nexus 모듈에서 채널 그룹 컨피그레이션을 제거합니다.
Int e3/1,e4/1

Shut

No channel-group 1

N7K1# show port-c sum

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)

I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)

s - Suspended   r - Module-removed

S - Switched    R - Routed

U - Up (port-channel)

M - Not in use. Min-links not met

--------------------------------------------------------------------------------

Group Port-       Type     Protocol  Member Ports

Channel

--------------------------------------------------------------------------------

1     Po1(SD)     Eth      NONE      --

20    Po20(SU)    Eth      LACP      Eth3/4(P)

30    Po30(SU)    Eth      LACP      Eth4/4(P)

50    Po50(SD)    Eth      LACP      Eth2/12(D)

100   Po100(RU)   Eth      LACP      Eth2/48(P)

3. M1 포트를 사용하여 vPC 포트 채널에 번들합니다.N7K-M108X2-12L 라인 카드인 모듈 7의 포트를 사용합니다.e7/7이 양쪽에서 e3/1 또는 e4/1과 동일하게 구성되도록 구성합니다.이 예에서는 단일 포트가 사용됩니다.실제 상황에는 하나 이상의 포트가 있을 것입니다.그러나 동일한 단계가 적용됩니다.

interface Ethernet7/7

switchport

switchport mode trunk

channel-group 1 mode active

no shutdown

N7K1# show port-c sum

Flags:   D - Down        P - Up in port-channel (members)

I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)

s - Suspended   r - Module-removed

S - Switched    R - Routed

U - Up (port-channel)

M - Not in use. Min-links not met

--------------------------------------------------------------------------------

Group Port-       Type     Protocol  Member Ports

Channel

--------------------------------------------------------------------------------

1     Po1(SD)     Eth      LACP      Eth7/7(D)

20    Po20(SU)    Eth      LACP      Eth3/4(P)

30    Po30(SU)    Eth      LACP      Eth4/4(P)

50    Po50(SD)    Eth      LACP      Eth2/12(D)

100   Po100(RU)   Eth      LACP      Eth2/48(P)

4. 양쪽에서 포트 채널 1을 가져옵니다.

Int po1

No shut
이렇게 하면 보조 쪽에 vPC 링크가 나타납니다.이제 피어 링크가 M1 라인 카드에 있습니다.

이 테스트에서는 보조 경로가 기본 경로로 장애 조치될 때 보조 경로를 사용하는 트래픽이 약간 중단됩니다.원치 않는 사용자를 수용할 수 있도록 이러한 유형의 변경 사항에 대해서는 항상 변경 창이 권장됩니다.

다음을 확인합니다.

현재 이 구성에 대해 사용 가능한 확인 절차가 없습니다.

문제 해결

현재 이 컨피그레이션에 사용할 수 있는 특정 문제 해결 정보가 없습니다.

자주 묻는 질문

Q. M 카드의 새 멤버를 vPC 피어 링크에 추가할 수 있지만 현재 F1 멤버를 번들에 그대로 두고 새 멤버를 추가한 후 제거할 수 있습니까?

A. P 링크는 M1 및 F1 같은 다른 카드 유형의 포트로 구성할 수 없습니다.