内容

概要

前提条件

要件

表記法

手順

関連情報

概要

このドキュメントでは、Cisco Catalyst 6500/6000 LAN エミュレーション（LANE）モジュールのパスワード回復方法について説明します。このドキュメントでは、次のモジュールについて説明します。

- Catalyst 6500 OC-12 ATM LANE(シングルモードファイバ(SMF))モジュール(製品番号：WS-X6101-OC12-SMF)

- Catalyst 6500 OC-12 ATM LANE(マルチモードファイバ(MMF))モジュール(製品番号：WS-X6101-OC12-MMF)

前提条件

要件

この手順を実行するには、（従来の完全に交差したケーブルではなく）ストレートケーブルが必要です。

注意：Catalyst 6500/6000 LANEモジュールのパスワード回復手順は、最新のソフトウェアリビジョン(このドキュメントの最初の発行時点では、Cisco IOS®ソフトウェアリリース12.1(4)E2です)で中断されます。 バグ情報の詳細は、Cisco Bug ID CSCdt05579 (登録ユーザ専用)を参照してください。

表記法

ドキュメントの表記法の詳細は、「シスコ テクニカル ティップスの表記法」を参照してください。

手順

このドキュメントでは、Catalyst OS(CatOS)ソフトウェアバージョン6.1が稼働するCatalyst 6500/6000スーパーバイザエンジンと、Cisco IOSソフトウェアリリース12.0(5)XS1が稼働するCisco ATM LANEモジュールでのパスワード回復手順について説明します。

1. ATM LANEモジュールのコンソールポートに、端末またはターミナルエミュレーションを備えたPCを接続します。

次のターミナル設定を使用してください。

9600 baud rate

No parity

8 data bits

1 stop bit

No flow control

2. show versionコマンドを発行し、コンフィギュレーションレジスタの設定を記録します。

ドキュメント『Cisco 1600シリーズルータのパスワード回復手順』の「パスワード回復手順の例」セクションでは、show versionコマンドの出力を示しています。コンフィギュレーションレジスタの設定は、通常0x2101または0x101です。

3. Catalyst 6500/6000のスーパーバイザエンジンに移動し、reset modnrコマンドを発行します。

4. 電源投入から10秒以内にターミナルキーボードのBreakキーを押して、モジュールをROMモニタ(ROMmon)に入れます。

ブレーク シーケンスが正しく動作しない場合、他のキーの組み合わせについて、『パスワード回復時の標準的なブレーク キー シーケンスの組み合わせ』を参照してください。

5. rommon 1>プロンプトでconfreg 0x2142コマンドを発行し、設定をロードせずにフラッシュからブートします。

6. rommon 2> プロンプトに対して reset を実行します。

モジュールはリブートしますが、保存された設定は無視されます。

7. 次の質問が画面に表示されたら、太字で表示されている回答を入力します。

1. Would you like to enter the initial configuration dialog?あり

2. 基本的な管理設定に入りますか？no

3. 現在のインターフェイス設定を表示しますか？no

4. ホスト名を入力：ホスト名

5. enable secretを入力します。新しいパスワード

6. パスワードを入力します。password

7. 仮想端末パスワードを入力：password

注：ここでは、暗号化される新しいパスワードを入力します。

8. SNMPネットワーク管理を設定しますか？no

注：イネーブルシークレットパスワードを指定しない場合は、暗号化を行わないように入力します。

9. 設定を保存するメニューが表示されるまでnoと入力します。ここで設定を保存することを選択できます。

10. 2と入力して、設定を保存します。

8. ATM>プロンプトでenableコマンドを発行します。

9. 新しいパスワードを入力します。

イネーブルモードで、ATM#プロンプトが表示されます。

10. copy start runningコマンドを発行して、NVRAMをメモリにコピーします。

configure terminal コマンドは実行しないでください。

11. write terminalコマンドまたはshow runningコマンドを発行します。

12. configure terminal コマンドを実行して、必要な変更を行います。

現在のプロンプトは hostname(config)# です。

13. config-register 0x2102コマンド、またはステップ2で記録した値を発行します。

14. コンフィギュレーション モードを終了するには、Ctrl z を押します。

現在のプロンプトは hostname# です。

15. writeコマンドを発行して、変更を確定します。

16. reloadコマンドを発行して、新しいコンフィギュレーションレジスタで再起動します。

関連情報

- LAN 製品に関するサポート ページ

- LAN スイッチングに関するサポート ページ

- テクニカルサポート - Cisco Systems