概要

この資料は X ヘッダが Microsoft Exchange サーバで抜けている/目に見えないとき問題を記述したものです。

背景説明

最近抜けた X ヘッダの Microsoft Exchange ™を実行している顧客からのレポートが、あってしまいました。 Cisco E メール セキュリティ アプライアンス（ESA）が Exchange 5.5 サーバに最初に受信メールを送信 する環境、および 5.5 サーバでは Exchange 2003 サーバにメールを転送します、文書化されていないバグが、および/または modfies カスタム X ヘッダの値除去する Microsoft コードであります。 このバグは Exchange サーバに両方ともインストールされる最新更新があっても持続します。 問題の解決の情報のために下記のリンクに従って下さい。

$REFERENCES

- Exchange サーバ 5.5 コンピュータからの Internet E-Mail メッセージを送信 するとき X ヘッダ期待された独立した 値の代りに同じ値は割り当てられます