内容

概要

TANDBERG EX90 は 60 fps をサポートしますか。

関連情報

概要

この記事では、Cisco TelePresence System EX90に関連しています。

Q. TANDBERG EX90は60 fpsをサポートしていますか。

A.はいが、これは非常に良好な光条件のためにのみ推奨されます。

sshを使用してEX90にログインし、次のAPIコマンドを実行してカメラの頻度を設定します。

xConfiguration Cameras Camera 1 FrameRate:<30Hz,60Hz>

注：TANDBERG EX90はデスクトップシステムであり、通常のオフィス環境では光条件が不十分なため、デフォルト設定は30 Hzです。

また、送信されたフレームレートが最適な定義の設定の影響を受けることに注意してください。

xConfiguration Video Input Source 3 OptimalDefinition ProfilexConfiguration Video Input Source 3 OptimalDefinition Threshold60 fps

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems