المحتويات

المقدمة

المشكلة

الحل

المقدمة

يصف هذا المستند مشكلة تمت مصادفتها عند محاولة تثبيت ترخيص على محول من السلسلة Cisco Nexus 7000 Series، ويقدم حلا للمشكلة.

المشكلة

عندما تحاول تثبيت ترخيص على محول من السلسلة Nexus 7000 من خلال الأمر install license، يقوم المحول بإرجاع هذا الخطأ:

Nexus7k# install license bootflash:MDSxxxxxxxx.lic

Installing license failed:

SERVER line in license should have "this_host ANY"

الحل

يشير هذا الخطأ إلى وجود مشكلة في التنسيق مع ملف الترخيص، عادة مع حروف إرجاع النقل المفقودة. لحل هذه المشكلة، قم بتحرير ملف الترخيص باستخدام هذا الإجراء:

1. افتح ملف .lic باستخدام محرر نصي.

2. قم بنسخ ولصق محتويات الملف في ملف نصي جديد.

3. تأكد من أن النص منسق بشكل مشابه لما يلي:
SERVER this_host ANY

VENDOR cisco

INCREMENT FM_SERVER_PKG cisco 1.0 permanent uncounted \

VENDOR_STRING=

MDS_SWIFT

M9200FMS1K9-INTRL

\

HOSTID=VDH=xxxxxxxxxxx \

NOTICE="

xxxxxxxxxxx

1

\

xxxxxxxxx

" SIGN=xxxxxxxx

ملاحظة: في برنامج الترخيص، ينبغي إستخدام مرتجعات النقل بعد "ANY" و"cisco" قبل بدء "INCREMENT".

4. حفظ الملف كنوع كل الملفات (تشفير ANSI).

5. انسخ الملف الجديد إلى ذاكرة التمهيد المؤقتة (bootflash) الخاصة بالمحول، وحاول تثبيته مرة أخرى باستخدام الأمر install license.
ملاحظة: باستخدام برنامج نظام تشغيل Nexus (NX-OS) الإصدار 6.2 والإصدارات الأحدث، سيقوم المحول تلقائيا بتصحيح تنسيق ملف الترخيص قبل الشروع في تثبيت الترخيص عند تنفيذ الأمر install license باستخدام الكلمة الأساسية تهيئة إختيارية. لمزيد من التفاصيل، راجع معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCtq89835 - يجب أن يعمل ملف الترخيص حتى إذا تمت معالجته من خلال MAC.