المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

مصطلحات

معلومات إصدار ASIC (UADP 2.0 مقابل 3.0)

أوامر التحقق من صحة الأجهزة العامة

أوامر التحقق من صحة الأجهزة العامة من Cisco IOS XE 17.x

أوامر التحقق من صحة الأجهزة العامة من Cisco IOS XE 16.x

أوامر التحقق من الأجهزة لكل ميزة

السيناريو: بادئات IPv4

IPv4 Syslogs

السيناريو: ACL

ACL Syslogs

السيناريو: NAT

NAT Syslogs

السيناريو: MPLS

MPLS Syslogs

السيناريو: جودة الخدمة

QoS Syslogs

معلومات ذات صلة

معرفات الأخطاء من Cisco

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية فهم موارد الأجهزة واستكشاف أخطائها وإصلاحها على محولات Catalyst 9000 Series Switches.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- المحولات Cisco Catalyst 9200 و 9300 و 9400 و 9500 غير HP series switches على برنامج Cisco IOS® XE 16.x و 17.x

- المحولات Cisco Catalyst 9500HP، السلسلة 9600 على برنامج Cisco IOS® XE 16.x & 17.x

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

- تستهلك الميزات المختلفة على محولات Catalyst 9000 Series Switches موارد أجهزة محدودة. تتوفر هذه الموارد لتسريع أداء هذه الميزات، ولتوفير المعدلات المتوقعة للتقدم إلى الأمام والمتوقعة من محول ما.

- يمكن أن يختلف حجم هذه الجداول من طراز المحول إلى طراز المحول، ولكن تظل منهجية أستكشاف الأخطاء وإصلاحها الأساسية كما هي.

- وبشكل عام، تتم الإشارة إلى مورد الأجهزة المحدود الأساسي في تحويل الشبكة المحلية (LAN) باسم TCAM (TCAM هو تقنية ذاكرة مناسبة بشكل خاص لتخزين معلومات LPM (أطول تطابق للبادئة) للبحث السريع أو الأنواع الأخرى من عمليات البحث أو عمليات البحث المنطقية).

- في محولات Catalyst 9000 Series switches، يتم إستخدام أنواع ذاكرة متعددة فيما وراء "TCAM" فقط، المناسبة للاحتياجات الخاصة لميزة معينة (التجزئة هي نوع آخر من الذاكرة المبسطة. جدول عنوان MAC هو مثال على نوع الذاكرة هذا).

عندما تقوم باستكشاف أخطاء ميزة لا تعمل كما هو متوقع، فإن نقطة بداية جيدة هي تأكيد أن الجهاز ليس خارج نطاق المحول المعني. بينما يمكن أن تختلف المحولات في حجم هذه الجداول، تظل منهجية التحقق من الصحة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها هي نفسها غالبا.

ملاحظة: هذه الصفحة هي أيضا صفحة مرجعية حيث يمكنك العثور على معلومات حول ميزات متعددة وكيفية التحقق من نطاق أجهزتها.

ملاحظة: في كل نظام أساسي، تتضمن واجهة سطر الأوامر أحيانا مصطلح "switch" ولا تحتوي في بعض الأحيان على هذا المصطلح. ('show platform hardware fed <number|active|standby> fwd-asic مورد إستخدام' مقابل show platform جهاز تم تغذيته <active> fwd-asic مورد إستخدام

مصطلحات

إم

تطابق تام

إدخال في ذاكرة التجزئة يكون مطابقا ل 1:1 (مسار المضيف، المضيف المتصل مباشرة)

LPM

أطول تطابق للبادئة

أي مسار يكون /31 أو أقل (/32 مسارا هي نوع EM)

تي كام

ذاكرة ثالثة قابلة للتوجيه للمحتوى

نوع من الذاكرة يقوم بتخزين واستعلامات الإدخالات بثلاثة مدخلات مختلفة: 0 و 1 و x. يجب إستخدام هذا النوع من الذاكرة في الحالات التي يمكن فيها أن يكون هناك تطابقات متعددة لنفس الإدخال، ولن تكون التجزئة الناتجة لكل إدخال فريدة. يتضمن هذا الجدول قناعا أو قيمة "X" تسمح له بمعرفة ما إذا كان يطابق هذا الإدخال أو لا يطابق هذا الإدخال.

حدبة

ذاكرة قابلة للتوجيه للمحتوى

مصطلح عام لذاكرة الأجهزة (التجزئة/TCAM)

ضلع

قاعدة معلومات التوجيه

جدول التوجيه الذي يظهر في show ip route

تبا

قاعدة معلومات إعادة التوجيه

جدول مبسط مع بادئات مضافة بواسطة جداول RIB و ARP مع مؤشر إلى جدول ADJ

متصل مباشرة

طريق متصل مباشرة

بادئة مضيف متصلة محليا (ARP متجاورة)

متصل بشكل غير مباشر

المسار المتصل بشكل غير مباشر

طريق يمر عبر نقطة نائية قادمة للوصول إليه

أدج

تجاور (جدول)

تخزين معلومات الخطوة التالية المستخدمة لإعادة كتابة الحزم

إم

تطابق تام

الأجهزة المضيفة المتصلة، بادئات الأجهزة المضيفة /32 غير المباشرة

تي كام

ذاكرة ثالثة قابلة للتوجيه للمحتوى

البادئات غير المباشرة /31 أو الأقصر

أطعمتما

برنامج تشغيل المحرك الأمامي

طبقة ASIC (الأجهزة)

إف مان-fp

Forward Manager - مستوى إعادة التوجيه

يدير FMAN-FP كائنات البرامج التي تضيف معلومات FED أو تحذفها أو تعديلها

سي

مؤشر محطة

مؤشر محطة =  معلومات إعادة كتابة الحزمة (RI = إعادة كتابة الفهرس) ومعلومات الواجهة الصادرة (DI = فهرس الوجهة)

RI

إعادة كتابة الفهرس

معلومات إعادة كتابة عنوان MAC لإعادة توجيه الطبقة 3 إلى تجاور الخطوة التالية

دي آي

فهرس الوجهة

الفهرس الذي يشير إلى الواجهة الصادرة

UADP

الوصول الموحد من Cisco™ مستوى البيانات

بنية ASIC المستخدمة في المحول

معلومات إصدار ASIC (UADP 2.0 مقابل 3.0)

الفرق الأساسي بين إصدارات 2.0 و 3.0 من Catalyst 9000 sery ASICs هو كيفية تعبئة أو إستخدام أجهزة FIB.

في UADP 3. 0 يتم إستخدام ذاكرة تسمى EM/LPM:

- مسارات المضيف (/32 طول القناع) المتصلة مباشرة (متجاورة مع ARP)

- /31 أو البادئات الأقصر (حيث تكون مقارنة القناع مطلوبة لاتخاذ قرار مسبق)

في UADP 3.0، لا تزال TCAM موجودة ل FIB، لكنها تستخدم فقط للحالات الخاصة أو الاستثناءات حيث لا يمكن إستخدام EM/LPM.

- مثال على ذلك إذا لم تكن مساحة عنوان IP متصلة أو متعددة مساحات العناوين المستخدمة، ولم يكن من الممكن الدمج في EM/LPM.

في UADP 2. 0، يتم تقسيم الذاكرة إلى قسمين هما em و tcam:

- يتم إستخدام EM للمضيفين /32 مسارا للأجهزة المضيفة والمضيفين المتصلين مباشرة (المتابعين ل ARP)

- يتم إستخدام TCAM للبادئات /31 أو الأقصر حيث تكون مقارنة قناع البادئة مطلوبة

قارن هذه المخرجات بين نوعي ASIC:

في هذا المثال، تتميز الشاشة طراز 9500-12Q بمساحة "TCAM" أكبر بشكل ملحوظ. ولكن، للطراز 9500-48Y4C (طراز 9500H) سعة أكبر من سعة الذاكرة الأصلية/سعة الذاكرة المؤقتة (EM).

- تمثل LPM "أطول مطابقة بادئة" - ينطبق نفس المنطق على TCAM الخاص بالطراز 9500-12Q، ولكن، لم يتم استدعاؤه بشكل محدد.

- يشير EM/LPM في 9500H إلى أن هذه المساحة في الذاكرة المشتركة تستخدم لكل من الإدخالات المطابقة الدقيقة (EM) و LPM (المستندة إلى البادئة). يستخدم النظام نظام ذاكرة محسنا لتحقيق كل من المقياس والأداء والمرونة.

- توجد TCAM المخفض بشكل ملحوظ في 9500H لتخزين الإدخالات الخاصة، خاصة "تصادمات التجزئة" (عندما لا يمكن إنشاء تجزئة فريدة لإدخال معين).

9500-48Y4C (9500H / المحول فائق الأداء - محول قائم على UADP 3.0)

Switch#show platform hardware fed active fwd-asic resource tcam utilization

Codes: EM - Exact_Match, I - Input, O - Output, IO - Input & Output, NA - Not Applicable

CAM Utilization for ASIC [0]

Table                  Subtype      Dir       Max     Used    %Used       V4       V6    MPLS    Other

------------------------------------------------------------------------------------------------------

IP Route Table         EM/LPM       I      212992        3    0.01%        2        0       1        0  <-- LPM matches now stored here

IP Route Table         TCAM         I        1536       15    0.02%        6        6       2        1  <-- Used for exception cases

9500-12Q (محول يستند إلى UADP 2.0)

Switch#show platform hardware fed active fwd-asic resource tcam utilization

Codes: EM - Exact_Match, I - Input, O - Output, IO - Input & Output, NA - Not Applicable

CAM Utilization for ASIC [0]

Table                  Subtype      Dir       Max     Used    %Used       V4       V6    MPLS    Other

------------------------------------------------------------------------------------------------------

IP Route Table         EM           I        49152        3    0.01%        2        0       1        0

IP Route Table         TCAM         I        65536       15    0.02%        6        6       2        1  <-- LPM matches are stored here in 2.0

ملاحظة: للحصول على مزيد من المعلومات حول بنية UADP، راجع التقرير الرسمي لبنية Cisco Catalyst 9500

أوامر التحقق من صحة الأجهزة العامة

تعرض هذه الأوامر إحصائيات إستخدام عالية المستوى للتجزئة، TCAM، الواجهة، موارد إعادة الكتابة المستخدمة.

- وهذه الموارد مرتبطة بعضها ببعض، ويمكن أن يؤثر إستهلاك مورد تابع على القدرة على الاستخدام الكامل للموارد المتاحة الأخرى.

- إن التغييرات على مخرجات هذه الأوامر في قطار 17.x تجعل القدرة على قراءة الأجهزة وتشخيص مشكلات معينة أكثر سهولة.

مثال: يمكن أن يحتوي المحول على تجزئة / tcam متوفرة، ولكن تم نفاد التجاور.

- يمكن أن تتأثر قدرة الحزمة على إعادة التوجيه إلى بعض بادئات الوجهة ليس لأن الجهاز لا يمكنه برمجة FIB ولكن لأنه لا يمكنه برمجة إدخال إعادة كتابة جديد.

show platform hardware fed

active fwd-asic resource tcam utilization

<-- Hash & TCAM

show platform hardware fed

active fwd-asic resource utilization

<-- SI/RI/DI/etc (other related resources)

show platform hardware fed

active fwd-asic resource rewrite utilization

<-- IP Adjacency. LISP adjacency, Tunnel Adjacency, etc

### 17.x train CLI displays multiple resources in one place (these are not available in 16.x) ###

New CLI combines aspects of all 3 commands into one table for easier diagnosis of all resources related to IPv4

show platform hardware fed active fwd-asic resource features ip-adjacency utilization

أوامر التحقق من صحة الأجهزة العامة من Cisco IOS XE 17.x

يعد أمر show platform hardware fed-asic active resource tcam هو أول مكان تريد البحث فيه عن تقييم ما إذا كانت لديك مشكلة في نطاق الأجهزة. (يعرض المعلومات على أساس كل ASIC).

الرموز:

- EM - Exact_MATCH <— راجع جدول المصطلحات للتعريف

- الإدخال والإخراج والإخراج - الإدخال والإخراج، <— إذا كان المورد توجيهيا، تتم ملاحظته

- NA - غير قابل للتطبيق <— إذا كان الإتجاه غير قابل للتطبيق

Switch#show platform hardware fed active fwd-asic resource tcam utilization

Codes: EM - Exact_Match, I - Input, O - Output, IO - Input & Output, NA - Not Applicable                 <-- Key for table abbreviations

CAM Utilization for ASIC [0]                                                                             <-- Content Addressable Memory for ASIC 0

Table                  Subtype      Dir       Max     Used    %Used       V4       V6    MPLS    Other   <-- CAM usage broken down per resource & memory type (EM versus TCAM)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mac Address Table      EM           I        65536       18    0.03%        0        0       0       18

Mac Address Table      TCAM         I         1024       21    2.05%        0        0       0       21

L3 Multicast           EM           I        16384        0    0.00%        0        0       0        0

L3 Multicast           TCAM         I         1024        9    0.88%        3        6       0        0

L2 Multicast           EM           I        16384        0    0.00%        0        0       0        0

L2 Multicast           TCAM         I         1024       11    1.07%        3        8       0        0

IP Route Table         EM           I        49152        3    0.01%        2        0       1        0  <-- Data from RIB/FIB populated here

IP Route Table         TCAM         I        65536       15    0.02%        6        6       2        1  <-- Data from RIB/FIB populated here

QOS ACL                TCAM         IO       18432       85    0.46%       28       38       0       19

Security ACL           TCAM         IO       18432      129    0.70%       26       58       0       45

Netflow ACL            TCAM         I         1024        6    0.59%        2        2       0        2

PBR ACL                TCAM         I         2048       22    1.07%       16        6       0        0  <-- Data for PBR & NAT populated here

Netflow ACL            TCAM         O         2048        6    0.29%        2        2       0        2

Flow SPAN ACL          TCAM         IO        1024       13    1.27%        3        6       0        4

Control Plane          TCAM         I          512      276   53.91%      126      106       0       44

Tunnel Termination     TCAM         I         1024       18    1.76%        8       10       0        0

Lisp Inst Mapping      TCAM         I         2048        1    0.05%        0        0       0        1

Security Association   TCAM         I          512        4    0.78%        2        2       0        0

CTS Cell Matrix/VPN

Label                  EM           O         8192        0    0.00%        0        0       0        0  <-- Outbound resource used to reach remote VPNv4 prefixes

CTS Cell Matrix/VPN

Label                  TCAM         O          512        1    0.20%        0        0       0        1

Client Table           EM           I         4096        0    0.00%        0        0       0        0

Client Table           TCAM         I          256        0    0.00%        0        0       0        0

Input Group            LE TCAM      I         1024        0    0.00%        0        0       0        0

Output Group           LE TCAM      O         1024        0    0.00%        0        0       0        0

Macsec SPD             TCAM         I         1024        2    0.20%        0        0       0        2

CAM Utilization for ASIC [1]

<...snip...>

إذا بدا إستخدام كاميرا الموارد الافتراضية النشطة من خلال قياس الأجهزة من الأمر show platform hardware الذي تم توفيره بشكل نشط، فتحقق من الموارد الأخرى التابعة

ملاحظة: هناك العديد من الموارد المشتركة. وهذه مجرد القليل منها شائع الاستعمال. (لا يتغير مظهر الجدول هذا بين 16.x و 17.x)

Switch#show platform hardware fed active fwd-asic resource utilization

Resource Info for ASIC Instance: 0

Resource Name           Allocated     Free  <-- Number available. If this is at max (or very close) possible issues can occur

------------------------------------------

RSC_DI                      61       41805  <-- DI = Destination Index

RSC_RI                       3       57317  <-- RI = Rewrite Index

RSC_RI_REP                  10       49143  <-- RI_REP = Multicast Rewrite/Replication Index

RSC_SI                     519       64849  <-- SI = Station Index

<...snip...>

Switch#show platform hardware fed switch active fwd-asic resource rewrite utilization

Resource Info for ASIC Instance: 0

Rewrite Data                        Allocated     Free    <-- Rewrite specific hardware resources

-------------------------------------------------------

PHF_EGRESS_destMacAddress                 0       32000   <-- Destination MAC (Layer 3 next hop MAC rewrite)

IPV4_TUNNEL_SRC_IP_ADDR                   0          16   <-- IPv4 Tunnel Source IP

IPV4_TUNNEL_DEST_IP_ADDR                  0         256   <-- IPv4 Tunnel Destination IP

IPV4_GRE_TUNNEL_DEST_IP_ADDR              0        1024   <-- GRE specific tunnel Destination IP

GRE_HEADER                                0         684

GRE_KEY                                   0         684   <-- GRE keys

NAT_L3_DEST_IPV4                          0        7168   <-- NAT Layer 3 IPv4 Destination

NAT_DST_PORT_UNICAST                      0        8192   <-- NAT Destination Ports

NAT_L3_SRC_IPV4                           0        8192   <-- NAT Layer 3 IPv4 Source

NAT_SRC_PORT_UNICAST                      0        8192   <-- NAT Source Ports

<...snip...>

Switch#show platform hardware fed active fwd-asic resource features ip-adjacency utilization

IPv4 unicast adjacency resource info

Resource Info for ASIC Instance: 0 [A:0, C:0]                                          <-- Per-ASIC & Core [Asic 0, Core 0]

Shared Resource Name                     Allocated        Free              Usage%     <-- Shared resources

----------------------------------------------------------------------------------

RSC_RI                                   3                57317               0.01     <-- RI = Rewrite Index

RSC_SI                                   519              64849               0.79     <-- SI = Station Index

<-- These are tables that maintain port map info, and other necessary details to send packets

<-- These resources are shared, and used by many features

Rewrite Data                             Allocated        Free              Usage%     <-- Rewrite resources (Dest MAC)

-----------------------------------------------------------------------------------

PHF_EGRESS_destMacAddress                0                32000               0.00     <-- Destination MAC usage

<-- When a packet is sent to a next hop, it must be written with a destination MAC address

CAM Table Utilization Info               Allocated        Free              Usage%     <-- EM (Hash) & TCAM resources

------------------------------------------------------------------------------------

IP Route table Host/Network                   0/ 0            0/32768    0.00/ 0.00

<-- Resource that programs prefixes, either local/host routes (EM/Hash) or Shorter /31 or less prefixes (TCAM)

ملاحظة: 9500H و 9600 ASIC لديهما القدرة على تخزين قناع بادئة أقصر في ذاكرة التجزئة (يسمى EM/LPM) مقابل TCAM. راجع السيناريو الخاص ب IPv4 للحصول على مزيد من التفاصيل

أوامر التحقق من صحة الأجهزة العامة من Cisco IOS XE 16.x

يعد أمر show platform hardware fed-asic active resource tcam هو أول مكان تريد البحث فيه عن تقييم ما إذا كانت لديك مشكلة في نطاق الأجهزة. (يعرض المعلومات على أساس كل ASIC). يمكنك أن ترى أنه في قطار 16.x يكون المخرج أقل دقة، وبعض الأوصاف تختلف.

في معظم الحالات، تكون قائمة الجداول واضحة مع إستثناءات مزدوجة:

- المسارات المتصلة مباشرة أو غير مباشرة. وقد تطلب ذلك إدخال تحسينات، حيث لم يكن من الواضح أن 'مباشرة' تعني كلا من الطرق المجاورة ل ARP و /32 طريقا مضيفا. "غير مباشر" يعني أي طريق /31 أو أقصر

- تتضمن "إدخالات التحكم في الوصول (ACEs) المستندة إلى السياسة" التكوين المرتبط ب NAT. أبقوا هذا في الذهن عندما يكون NAT سمة الاهتمام.

Switch#show platform hardware fed switch active fwd-asic resource tcam utilization

CAM Utilization for ASIC  [0]

Table                                              Max Values        Used Values

--------------------------------------------------------------------------------

Unicast MAC addresses                               32768/1024        19/21

L3 Multicast entries                                 8192/512          0/9

L2 Multicast entries                                 8192/512          0/11

Directly or indirectly connected routes             24576/8192         3/19 <-- First value 24576 = EM / Second value 8192 = TCAM

QoS Access Control Entries                           5120             85

Security Access Control Entries                      5120            126

Ingress Netflow ACEs                                  256              8

Policy Based Routing ACEs                            1024             22

Egress Netflow ACEs                                   768              8

Flow SPAN ACEs                                       1024             13

Control Plane Entries                                 512            255

Tunnels                                               512             17

Lisp Instance Mapping Entries                        2048              3

Input Security Associations                           256              4

SGT_DGT                                              8192/512          0/1

CLIENT_LE                                            4096/256          0/0

INPUT_GROUP_LE                                       1024              0

OUTPUT_GROUP_LE                                      1024              0

Macsec SPD                                            256              2

ملاحظة: لم يتم تغيير الأوامر المدرجة هنا ل CLI بين 16 و 17 من مخططات التعليمات البرمجية، ويتم وصفها مرة واحدة فقط في قسم 17.x من هذا المستند.

show platform hardware fed

active fwd-asic resource utilization

<-- SI/RI/DI/etc (other related resources)

show platform hardware fed

active fwd-asic resource rewrite utilization

<-- IP Adjacency. LISP adjacency, Tunnel Adjacency, etc

أوامر التحقق من الأجهزة لكل ميزة

السيناريو: بادئات IPv4

يمكن العثور على التحقق من صحة أجهزة IPv4 على هذه الصفحة فهم موارد أجهزة IPv4 على محولات Catalyst 9000

عرض المورد خارج النطاق

1. مشكلات إمكانية الوصول إلى البادئة أو الجهاز. على الرغم من إمكانية الوصول إلى المسارات الموجودة أو الأجهزة، إلا أنه لا يمكن الوصول إلى أي بادئات جديدة أو محدثة.

2. تشير رسائل السجل إلى أن الجهاز غير قادر على إجراء تحديثات كائن جديدة

3. طبقة الكائن التي تصبح فيها البرامج محتقنة في الأجهزة

4. الإدخالات غير الموجودة في طبقة الأجهزة المتأثرة (في هذه الحالة يكون FIB هو الطبقة المتأثرة).

IPv4 Syslogs

إذا نفذت من أحد IPv4 FIB أو رسالة syslog لمورد التجاور يتم إنشاؤها بواسطة النظام

رسالة سجل FIB ل IPv4

التعريف

إجراء الاسترداد

٪FED_L3_ERRMSG-3-RSRC_ERR: المحول 1 R0/0: FED: فشل تخصيص مورد جهاز لإدخال FIB بسبب إستهلاك موارد الأجهزة

الأجهزة المحجوزة لإدخالات FIB عبر الإصدار الرابع من بروتوكول الإنترنت (IP) نفدت المساحة (EM أو TCAM)

تلخيص المسارات أو إتخاذ بعض الإجراءات الأخرى لتقليل نطاق إدخالات FIB (يمكن أن يكون هذا مطابقا تماما أو TCAM، أيهما يكون قد تم استنفاده).

٪FED_L3_ERRMSG-3-RSRC_ERR: R0/0: fed:فشل تخصيص مورد الجهاز لإدخال adj - rc:1

تم استنفاد جدول التجاور. هذا هو الجدول في الجهاز حيث يتم تخزين عناوين MAC لوجهة الخطوة التالية.

تقليل عدد البيئات المضيفة المتصلة مباشرة (متجاورة مع ARP)

السيناريو: ACL

يمكن العثور على التحقق من صحة أجهزة قائمة التحكم في الوصول (ACL) على هذه الصفحة التحقق من قوائم التحكم في الوصول (ACL) الأمنية على محولات Catalyst 9000

ACL Syslogs

إذا نفدت قائمة التحكم في الوصول لأمان معين، يتم إنشاء رسالة syslog لمورد قائمة التحكم في الوصول (النظام) (يمكن أن تختلف قيم الواجهة وشبكة VLAN والتسمية وما إلى ذلك).

رسالة سجل ACL

التعريف

إجراء الاسترداد

٪ACL_ERRMSG-4-unload: تم تغذية المحول 1: تعذر برمجة الإدخال <ACL> على الواجهة <interface> في الأجهزة وسيتم إسقاط حركة مرور البيانات.

تم إلغاء تحميل قائمة التحكم في الوصول (ACL) (يحتفظ بها في البرنامج)

التحقيق في مقياس TCAM. إذا كانت أكبر من النطاق، قم بإعادة تصميم قوائم التحكم في الوصول (ACL).

٪ACL_ERRMSG-6-REMOVE: تم توفير ٪1: تمت إزالة التكوين غير المحمل للإدخال <ACL> على الواجهة <interface> للتسمية <label>asic<number>

تمت إزالة تكوين قائمة التحكم في الوصول (ACL) غير المحملة من الواجهة

تمت إزالة قائمة التحكم في الوصول (ACL) بالفعل، لا يوجد إجراء يجب إتخاذه

٪ACL_ERRMSG-6-RELOAD: تم الآن تحميل إدخال <ACL> على الواجهة <interface> إلى الجهاز للتسمية <label> على asic<number>

تم تثبيت قائمة التحكم في الوصول (ACL) الآن في الأجهزة

تم الآن حل المشكلة مع قائمة التحكم في الوصول (ACL) في الجهاز، ولم يتم إتخاذ أي إجراء

٪ACL_ERRMSG-3-ERROR: تم توفير ٪1: تعذر تطبيق تكوين <ACL> IP ACL على <interface> في Binding <number>

خطأ في قائمة التحكم في الوصول (مثل dot1x ACL فشل) من نوع آخر

تأكد من دعم تكوين قائمة التحكم في الوصول (ACL)، ولا يتعدى TCAM المقياس

٪ACL_ERRMSG-6-GACL_INFO: المحول 1 R0/0: fed: التسجيل غير مدعوم ل GACL

تم تكوين خيار السجل ل GACL

لا يدعم GACL السجل. إزالة عبارات السجل من GACL

٪ACL_ERRMSG-6-PACL_INFO: المحول 1 R0/0: موجز الويب: التسجيل غير مدعوم ل PACL

يحتوي PACL على خيار السجل الذي تم تكوينه

لا تدعم قائمة التحكم في الوصول الخاصة بالمنفذ (PACL) السجل. إزالة عبارات السجل من PACL

٪ACL_ERRMSG-3-ERROR: المحول 1 R0/0: ملقم: إدخال IPv4 مجموعة ACL implicit_deny:<name>: تعذر تطبيق التكوين على Client MAC 0000.0000

(dot1x) فشل قائمة التحكم في الوصول (ACL) في التطبيق على المنفذ الهدف

تأكد من دعم تكوين قائمة التحكم في الوصول (ACL)، ولا يتعدى TCAM المقياس

السيناريو: NAT

يمكن العثور على التحقق من صحة جهاز NAT على هذه الصفحة تكوين NAT والتحقق من صحته على محولات Catalyst 9000 Switches

NAT Syslogs

nat لا يتلقى سمة أي syslog أن يطبع عندما جهاز مورد يكون خارج نطاق. تم تصنيف معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCvz46804 كتحسين لإضافة هذه السجلات.

إذا واجهت مشاكل NAT وتريد التحقق من إستخدام موارد الأجهزة، فتحقق من "show platform hardware fed switch active fwd-asic مورد tcam use" (يتم إستخدام منطقة ACL ل PBR بشكل مرتفع عندما يتم إستنزاف NAT TCAM).

يرجى أيضا التحقق من أنك شكلت NAT وفقا للقيود المشار إليها هنا: قيود NAT

السيناريو: MPLS

يمكن العثور على التحقق من صحة أجهزة MPLS على هذه الصفحة تكوين MPLS والتحقق من صحته على محولات Catalyst 9000 Switches

MPLS Syslogs

إذا نفذت من مورد معين، مثل تسميات MPLS، يتم إنشاء رسالة SYSLOG بواسطة النظام.

النقاط الرئيسية التي يجب تذكرها:

- يتم إستخدام تسمية MPLS للمصير النهائي للتسمية. (يتم إستهلاك هذا المورد عند تعلم البادئات من CE المحلي)

- يتم إستخدام LSPA لفرض التسمية. (يتم إستهلاك هذا المورد عند تعلم البادئات من PE بعيد)

رسالة سجل MPLS

التعريف

إجراء الاسترداد

٪FED_L3_ERRMSG-3-RSRC_ERR: المحول 1 R0/0: FED:فشل تخصيص مورد الأجهزة لإدخال fib بسبب إستهلاك موارد الأجهزة

لقد نفدت مساحة الأجهزة المحجوزة لبادئات IP (EM أو TCAM)

اتخذ أحد هذه الإجراءات لتقليل عدد البادئات التي تم التعرف عليها من قبل PE المحلي أو البعيد:

1. تلخيص البادئات في CE

2. تغيير وضع توزيع التسمية من كل بادئة إلى كل vrf

٪FED_L3_ERRMSG-3-mpls_out_of_resource: المحول 1 R0/0: الموارد المتوفرة:لإدخال تسمية MPLS. فشل برمجة التسمية المحلية:8205 (8192/8192) في الأجهزة

تخصيص التسمية المحلية: نفدت المساحة (EM أو TCAM) من الأجهزة المحجوزة للتسميات المحلية الخاصة بالتحويل متعدد البروتوكولات (MPLS)

اتخذ أحد هذه الإجراءات لتقليل عدد العمال المستخدمين في PE المحلي:

1. تلخيص البادئات في CE المحلي أو PE المحلي

2. تغيير وضع توزيع التسمية من كل بادئة إلى كل vrf في PE المحلي

٪FED_L3_ERRMSG-3-MPLS_LENTRY_PAUSE: المحول 1 R0/0: FED: الحد الحرج الذي تم الوصول إليه لمورد إدخال تسمية MPLS. تم إيقاف إنشاء Lentry مؤقتا.

تخصيص التسمية المحلية: لقد نفدت المساحة (EM أو TCAM) من الأجهزة المحجوزة للتسميات المحلية الخاصة ب MPLS

اتخذ أحد هذه الإجراءات لتقليل عدد العمال المستخدمين في PE المحلي:

1. تلخيص البادئات في CE المحلي أو PE المحلي

2. تغيير وضع توزيع التسمية من كل بادئة إلى كل vrf في PE المحلي

٪FED_L3_ERRMSG-3-mpls_out_of_resource: المحول 1 R0/0: FED: خارج المورد ل MPLS LSPA. فشل البرنامج في الجهاز

تخصيص التسمية عن بعد: نفدت المساحة المتاحة للأجهزة المحجوزة للتسميات البعيدة ل LSPA

اتخذ أحد هذه الإجراءات لتقليل عدد العمال المستخدمين على PE البعيد:

1. تلخيص البادئات في CE البعيد أو PE البعيد

2. تغيير وضع توزيع التسمية من كل بادئة إلى كل vrf على PE البعيد

السيناريو: جودة الخدمة

يمكن العثور على التحقق من صحة أجهزة جودة الخدمة في هذه الصفحة فهم موارد أجهزة جودة الخدمة على محولات Catalyst 9000

QoS Syslogs

إذا نفذت من الموارد ذات الصلة بجودة الخدمة، فسيتم إنشاء رسائل SYSLOG بواسطة النظام:

رسالة syslog ذات الصلة بجودة الخدمة

التعريف

إجراءات الاسترداد

٪FED_QOS_ERRMSG-4-TCAM_OVERFLOW: المحول 1 R0/0: FED: فشل في برمجة TCAM لخريطة السياسة ingress_pmap2 على GigabitEthernet1/0/10.

لقد نفدت المساحة المخصصة للأجهزة (TCAM) لجودة الخدمة

1. تأكد من أن لديك تكوين صالح / مدعوم.

2. راجع الباقي من هذا المستند للتحقق من إستخدام المقياس الحالي للمحول لديك والخطوات المحتملة للتقليل إذا تم إستخدامه بشكل زائد.

٪FED_QOS_ERRMSG-3-QUEUE_SCHEDULER_HW_ERROR: المحول 1 R0/0: FED: فشل تكوين أداة جدولة قوائم الانتظار ل GigabitEthernet1/0/27

فشل التثبيت على أجهزة مجدول قائمة انتظار جودة الخدمة

1. التحقق من دعم التكوين الخاص بك

2. راجع دليل تكوين جودة الخدمة لمنصة عملك المحددة وإصدار البرنامج.

ل 9200LONLY: راجع cisco بق idcscVZ54607 وcisco بق idcscVZ76172

FED_QOS_ERRMSG-3-Queue_buffer_hw_ERROR: R0/0: FED: فشل في تكوين مخزن مؤقت افتراضي لقائمة الانتظار

فشل التثبيت على أجهزة المخازن المؤقتة الخاصة بقائمة انتظار جودة الخدمة

1. تحقق من أن التكوين الخاص بك مدعوم،

2. راجع دليل تكوين جودة الخدمة لمنصة عملك المحددة وإصدار البرنامج.

3. راجع Cisco بق IDCSCvs49401

معلومات ذات صلة

الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems

ورقة بيانات المحولات Cisco Catalyst 9200 Series Switches

ورقة بيانات المحولات Cisco Catalyst 9300 Series Switches

أوراق بيانات المحولات Cisco Catalyst 9400 Series

أوراق بيانات المحولات Cisco Catalyst 9500 Series

ورقة بيانات المحولات Cisco Catalyst 9600 Series Switches

تقرير عن بنية Cisco Catalyst 9500

معرفات الأخطاء من Cisco

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCvg60292 (عند الوصول إلى الحد الأقصى للطرق في TCAM، لا يمكن تثبيت أي مسارات في جدول التجزئة)

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCvx57822 (تحتاج جداول الأجهزة إلى علامة مائية لاستخدام 90٪)

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCvs49401

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCvz54607

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCvz76172