المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

الخلفية

الشجرة الممتدة

EtherChannel

توصيل

تفاوض السرعة والإرسال ثنائي الإتجاه

مادة حفازة 4500/4000، 5500/5000، و 6500/6000 مفتاح أن يركض CatOS

التكوين

التحقق

إختبار التوقيت مع ودون DTP، PAgP، و PortFast على مادة حفازة 5500

مادة حفازة 6500/6000 مفتاح أن يركض cisco ios نظام برمجية

التكوين

التحقق

إختبارات التوقيت على Catalyst 6500/6000 التي تعمل ببرنامج Cisco IOS System

مادة حفازة 4500/4000 مفتاح أن يركض cisco ios نظام برمجية

التكوين

التحقق

إختبارات التوقيت على مادة حفازة 4500/4000 أن يركض cisco ios نظام برمجية

مادة حفازة 2948g-l3/4908g-l3/4840g مفتاح

مادة حفازة 2900xl/3500xl/2950/3550 مفتاح

التكوين

التحقق

إختبارات التوقيت على Catalyst 2900XL

المحول Catalyst 1900/2800 Switch

التكوين

التحقق

إختبارات التوقيت على المادة حفازة 1900

فائدة إضافية من PortFast

معلومات ذات صلة

المقدمة

يعالج هذا المستند التأخيرات الأولية في الاتصال التي تحدث عندما تواجه محطات العمل المتصلة بالمُبدّلات إحدى هاتين المشكلتين:

- يتعذر تسجيل الدخول إلى مجال شبكة، إما Microsoft Windows NT أو Novell

- تعذر الحصول على عنوان DHCP

تتميز الخطوات الواردة في هذا المستند بسهولة تنفيذها ومعالجتها للأسباب الأكثر شيوعا لتأخيرات اتصال محطة العمل التي تواجهها أثناء مرحلة تهيئة/بدء تشغيل محطة العمل.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

مع قيام المزيد والمزيد من العملاء بنشر التحويل إلى سطح المكتب واستبدال لوحات التوزيع المشتركة بمحولات، غالبا ما يحدث تأخير أولي في الاتصال في بيئات العميل/الخادم. يتعذر على عملاء Windows 95/98/NT و Novell و Banyan Virtual Integrated Network Service (VINES) و IBM NetworkStation/IBM Thin الاتصال بالخوادم لديهم. إذا لم يكن البرنامج على هؤلاء العملاء مثابرا أثناء إجراء بدء التشغيل، يتخلى العملاء عن محاولات الاتصال بخادم قبل أن يسمح المحول لحركة مرور البيانات بالمرور من خلال المحول إلى العميل.

ملاحظة: غالبا ما يظهر هذا التأخير الأولي في الاتصال نفسه على أنه أخطاء تظهر عند تمهيد محطة عمل لأول مرة. هذه أمثلة عديدة على رسائل الخطأ والأخطاء التي قد تراها:

- لا يعرض عميل شبكات Microsoft أي وحدات تحكم بالمجال متوفرة.

- لم يتوفر أي من خوادم DHCP عبر بروتوكول DHCP.

- لا تحتوي محطة عمل شبكة تبادل حزم الشبكة البينية (IPX) من Novell على شاشة تسجيل دخول Novell عند بدء التشغيل.

- يعرض عميل شبكة AppleTalk انقطاع الوصول إلى شبكة AppleTalk. لإعادة تأسيس الاتصال، قم بفتح لوحة التحكم في AppleTalk وإغلاقها. وهناك أيضا احتمال أن لا يعرض تطبيق مختار عميل AppleTalk قائمة مناطق أو يعرض قائمة مناطق غير كاملة.

- يمكن أن تحتوي محطات شبكة IBM على إحدى الرسائل التالية:

- فشل تحليل العنوان NSB83619

- NSB83589- فشل التمهيد بعد محاولة واحدة

- NSB70519—فشل الاتصال بخادم

قامت IBM بإنشاء عمليات إصلاح للمساعدة في معالجة هذه المشكلة. تضمنت IBM الإصلاحات في PTF 7 للكود V2R1. يجب أن يكون العملاء على مستوى البرنامج الثابت لمحطة الشبكة B3052500 (اعتبارا من 25 مايو 2000) قبل أن يحاولوا الاتصال بالمحولات التي يسرد هذا المستند قائمة بها.

كما يحدث تأخير الاتصال الأولي بشكل متكرر في بيئة محولة يقوم فيها مسؤول الشبكة بتحديث البرامج أو برامج التشغيل. غالبا في هذه الحالة، يقوم المورد بتحسين برامج التشغيل بحيث تحدث إجراءات تهيئة الشبكة في وقت مبكر في عملية بدء تشغيل العميل (قبل أن يكون المحول جاهزا لمعالجة الحزم).

مع الميزات المتنوعة التي تتضمنها بعض المحولات الآن، يلزم في بعض الأحيان دقيقة تقريبا قبل أن يبدأ محول ما في خدمة محطة عمل متصلة حديثا. يؤثر هذا التأخير على محطة العمل في كل مرة تقوم فيها بتشغيل محطة العمل أو إعادة تشغيلها. والمظاهر الأربعة الرئيسية التي تسبب هذا التأخير هي:

- بروتوكول الشجرة الممتدة (STP)

- تفاوض EtherChannel

- تفاوض التوصيل

- تفاوض سرعة الارتباط/الإرسال ثنائي الإتجاه بين المحول ومحطة العمل

وتدرج هذه الملامح الاربعة بالترتيب للتأخير الذي تسببه. يتسبب بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) في أكبر تأخير ويسبب تفاوض السرعة/الإرسال ثنائي الإتجاه أقل تأخير. عادة لا تتسبب محطة العمل التي تتصل بمحول في حلقات تكرار الشجرة المتفرعة، عادة لا تحتاج EtherChannel، وعادة لا تحتاج إلى التفاوض على طريقة التوصيل. كما يمكن أن يؤدي تعطيل تفاوض سرعة الارتباط/اكتشاف المشكلة إلى تقليل تأخر المنفذ إذا كنت بحاجة إلى تحسين وقت بدء التشغيل قدر الإمكان.

يوضح هذا المستند كيفية تنفيذ أوامر بدء التشغيل speed-optimization على ثلاثة أنظمة أساسية لمحول Cisco Catalyst Switch. تظهر أقسام التوقيت كيفية تقليل تأخر منفذ المحول، وبقدر.

المكونات المستخدمة

تم إنشاء الأمثلة الواردة في هذا المستند باستخدام الجهاز التالي:

- كبل وحدة تحكم مناسب لـ "المحرك المشرف" في المحول

ملاحظة: راجع توصيل وحدة طرفية بمنفذ وحدة التحكم في محولات Catalyst.

- مادة حفازة 5505 مفتاح أن يركض مادة حفازة os (CatOS) برمجية صيغة 4.5(1)

- مادة حفازة 6000 مفتاح أن يركض cisco ios ® برمجية إطلاق 12.1(6)E

- مادة حفازة 4000 مفتاح أن يركض cisco ios برمجية إطلاق 12.1(11b)ew

- مادة حفازة 2948g-l3 مفتاح

- مادة حفازة 2900xl مفتاح أن يركض cisco ios برمجية إطلاق 11.2(8.2)SA6

- مادة حفازة 1900 مفتاح أن يركض Enterprise صيغة برمجية 8

- وحدة إيثرنت سريعة قادرة على بروتوكول تجميع المنفذ (PAgP) وإنشاء خط الاتصال

- كبل توصيل عكسي RJ-45 لشبكة الإيثرنت للاتصال بالمحول

- جهاز كمبيوتر للتوصيل بالمحول

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

يستخدم هذا المستند مصطلحات "محطة العمل" و"المحطة الطرفية" و"الخادم" بشكل متبادل. تشير هذه المصطلحات إلى أي جهاز يتصل مباشرة بمحول باستخدام بطاقة واجهة شبكة (NIC) واحدة. يمكن أن يشير المصطلح أيضا إلى الأجهزة ذات بطاقات واجهة الشبكة (NICs) المتعددة، والتي يتم فيها إستخدام بطاقة واجهة الشبكة (NIC) للتكرار فقط. بمعنى آخر، لم يتم تكوين محطة العمل أو الخادم للعمل كجسر، ولكن محطة العمل/الخادم يحتوي على بطاقات واجهة شبكة (NIC) متعددة للتكرار.

ملاحظة: هناك بعض خادم NICs أن يساند trunking و/أو EtherChannel. هناك حالة يحتاج فيها الخادم أن يعيش على عدة VLANs في نفس الوقت (trunking) أو أن الخادم يحتاج إلى مزيد من النطاق الترددي على الارتباط الذي يربط الخادم بالمحول (EtherChannel). في هذه الحالات، لا تقوم بإيقاف تشغيل PAgP ولا تقوم بإيقاف تشغيل trunking. أيضا، نادرا ما يتم إيقاف تشغيل هذه الأجهزة أو إعادة تعيينها. لا تنطبق التعليمات الواردة في هذا المستند على هذه الأنواع من الأجهزة.

الخلفية

يصف هذا القسم أربع ميزات تتضمنها بعض المحولات مما يؤدي إلى تأخيرات أولية عند توصيل جهاز بالمحول. لا تتسبب محطة العمل عادة في حدوث مشكلة الشجرة المتفرعة (حلقات التكرار) أو لا تحتاج إلى الميزة، بشكل عام بروتوكول PAgP و/أو بروتوكول التوصيل الديناميكي (DTP)، وبالتالي فإن التأخير غير ضروري.

الشجرة الممتدة

إذا قمت مؤخرا بترحيل من بيئة موزع إلى بيئة محول، يمكن أن تظهر حالات التأخير في اتصال بدء التشغيل لأن المحول يعمل بشكل مختلف كثيرا عن الموزع. يوفر المحول الاتصال في طبقة إرتباط البيانات، وليس في الطبقة المادية. يستعمل المفتاح يجسر خوارزمية in order to حددت إن ربط أن يكون إستلمت على ميناء يحتاج أن يكون بثثت إلى خارج ميناء آخر. تكون خوارزمية التوصيل عرضة للحلقات المادية في مخطط الشبكة. ونظرا لهذه القابلية للحلقات، تقوم المحولات بتشغيل بروتوكول بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) للبروتوكول الذي يتسبب في إزالة حلقات التكرار في المخطط. عندما تقوم بتشغيل بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP)، تصبح جميع المنافذ التي يتم تضمينها في عملية الشجرة المتفرعة نشطة بشكل أبطأ بكثير من أن تصبح بشكل آخر نشطة كتكشف عن بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) وتمنع حلقات التكرار. تقطع الشبكة التي تحتوي على حلقات التكرار المادية، دون بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP)، فواصل. على الرغم من الوقت الذي تتطلبه العملية، فإن بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) مفيد. بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) الذي يتم تشغيله على محولات Catalyst هو مواصفات متوافقة مع معايير الصناعة (IEEE 802.1D).

بعد أن ربطت ميناء على المفتاح وانضمت إلى مجموعة الجسر، STP يركض على أن ميناء. يمكن أن يكون المنفذ الذي يشغل بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) في إحدى الحالات الخمس:

- معوقونا

- إصغاء

- تعلم

- إعادة توجيه

- معاق

يشير بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) إلى أن المنفذ يبدأ في الحظر، ثم ينتقل على الفور من خلال مرحلتي الاستماع والتعليم. افتراضيا، ينفق الميناء تقريبا 15 ثانية إستماع و 15 ثانية يعلم. أثناء حالة الاستماع، يحاول المحول تحديد مكان ملائمة المنفذ في مخطط الشجرة الممتدة. المفتاح خصوصا يريد أن يعرف ما إذا هذا ميناء جزء من أنشوطة طبيعي. إن يكون الميناء جزء من أنشوطة، الميناء يستطيع كنت أخترت أن يذهب داخل يقيد أسلوب. الحظر يعني أسلوب أن الميناء لا يرسل أو يستلم بيانات مستعمل in order to منعت أنشوطة. إن ليس الميناء جزء من أنشوطة، الميناء ينتقل إلى التعلم دولة، أي الميناء يعلم أي ماك عنوان يعيشون من هذا ميناء. تستغرق عملية تهيئة بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) هذه بالكامل حوالي 30 ثانية.

إن يربط أنت محطة عمل أو نادل مع وحيد nic بطاقة أو ip هاتف إلى مفتاح ميناء، التوصيل يستطيع لا يخلق أنشوطة طبيعي. تعد هذه الاتصالات عقد طرفية. لا يوجد سبب لجعل محطة العمل تنتظر 30 ثانية بينما يتحقق المحول من حلقات التكرار إذا لم تتمكن محطة العمل من إحداث تكرار حلقي. أضافت Cisco ميزة PortFast أو Fast-Start. باستخدام هذه الميزة، يفترض بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) لهذا المنفذ أن المنفذ ليس جزءا من تكرار حلقي وينقل فورا إلى حالة إعادة التوجيه ولا يمر بحالات الحظر أو الاستماع أو التعلم. لا يقوم هذا الأمر بإيقاف تشغيل بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP). يجعل هذا أمر STP يتخطى بعض الخطوات الأولية (الخطوات غير الضرورية، في هذه الحالة) على الميناء محدد.

تحذير: عدم إستخدام ميزة PortFast على منافذ المحول التي تتصل بمحولات أو محاور أو موجهات أخرى. يمكن أن تتسبب هذه الاتصالات في حلقات التكرار المادية، ويجب أن تمر الشجرة المتفرعة من خلال إجراء التهيئة الكاملة في هذه الحالات. يمكن أن يؤدي تكرار الشجرة المتفرعة إلى تعطل الشبكة. إن يلتفت أنت فوق PortFast لميناء أن يكون جزء من أنشوطة طبيعي، هناك يستطيع كنت نافذة الوقت عندما ربط باستمرار أرسلت (ويستطيع حتى ضرب) في مثل هذه الطريقة أن الشبكة يستطيع لا يسترد.

EtherChannel

آخر سمة أن أنت يستطيع مكنت على مفتاح EtherChannel، EtherChannel سريع (FEC)، أو gigabit EtherChannel (GEC). وتتيح هذه الميزات إمكانية عمل إرتباطات متعددة بين نفس الجهازين كما لو كانت الارتباطات إرتباط سريع واحد، مع موازنة حمل حركة المرور بين الارتباطات. يمكن أن يشكل المحول هذه الحزم تلقائيا مع المجاور باستخدام PAgP. عادة ما تكون منافذ المحول التي يمكنها تشغيل PAgP افتراضية إلى وضع خامل يسمى وضع تلقائي. في تلقائي أسلوب، يشكل المفتاح حزمة إن الأداة مجاور عبر الخطوة طلب هو. إذا قمت بتشغيل البروتوكول في الوضع التلقائي، يمكن أن يحدث تأخير منفذ يصل إلى 15 ثانية قبل تمرير التحكم إلى خوارزمية الشجرة المتفرعة (STA). يعمل PAgP على منفذ ما قبل STP. لا يوجد سبب لتشغيل PAgP على منفذ يتصل بمحطة عمل. إن يثبت أنت المفتاح ميناء PAgP أسلوب أن يإيقاف، أنت تزيل هذا تأخير.

توصيل

آخر مفتاح سمة القدرة لميناء أن يشكل شنطة. يتم تكوين خط اتصال بين جهازين عندما يحتاجان إلى حمل حركة مرور البيانات من شبكات VLAN متعددة. VLAN هو ما تقوم المحولات بإنشائه من أجل جعل مجموعة من محطات العمل تظهر على قطاعها أو مجال البث الخاص بها. شنطة يجعل ميناء هذا VLANs يمدد عبر يتعدد مفتاح so that VLAN وحيد يستطيع غطت مجموعة كامل. in order to مددت VLANs بهذه الطريقة، الشنطة يضيف ميناء بطاقة إلى الربط أن يشير ال VLAN إلى أي الربط ينتسب.

هناك أنواع مختلفة من بروتوكولات التوصيل. إن ميناء يستطيع أصبحت شنطة، هناك إمكانية أن الميناء يستطيع شنطة تلقائيا. وفي بعض الحالات، يمكن للمنفذ حتى التفاوض على نوع التوصيل الذي سيتم إستخدامه على المنفذ. يوفر DTP هذه القدرة على التفاوض على طريقة التوصيل مع الجهاز الآخر. سليف DTP هو بروتوكول يسمى بروتوكول الارتباط الديناميكي بين المحولات (ISL) (DISL). إذا تم تشغيل هذه البروتوكولات، فيمكنها التأخير عند تنشيط منفذ على المحول.

عادة، ينتمي المنفذ الذي يتصل بمحطة عمل إلى شبكة VLAN واحدة فقط. لذلك، لا يحتاج الميناء أن شنطة. إذا كان لمنفذ ما القدرة على التفاوض على تكوين خط اتصال، فإن المنفذ عادة ما يتم تعيينه افتراضيا على الوضع التلقائي. إن يغير أنت الميناء trunking أسلوب أن إيقاف، أنت يستطيع أيضا قلصت التأخير من عندما مفتاح ميناء يصبح نشط.

تفاوض السرعة والإرسال ثنائي الإتجاه

إذا قمت بتشغيل PortFast وإيقاف تشغيل PAgP (إذا كان PAgP موجودا)، فيمكنك عادة حل تأخير الاتصال الأولي. إذا كنت بحاجة إلى الحد من كل ثانية ممكنة، فيمكنك أيضا تعيين سرعة المنفذ ووضع الإرسال ثنائي الإتجاه يدويا على المحول، إذا كان المنفذ منفذا متعدد السرعة (10/100 ميجابت في الثانية). بينما التفاوض التلقائي هو ميزة لطيفة، يمكنك توفير 2 ثانية إذا قمت بإيقاف تشغيله على مادة حفازة 5500/5000. لا يساعد التفاوض التلقائي كثيرا على Catalyst 2800 أو Catalyst 2900XL.

ملاحظة: إذا قمت بإيقاف تشغيل التفاوض التلقائي على المحول ولكن أترك التفاوض التلقائي نشطا على محطة العمل، فإن المحول لا يتفاوض مع العميل. من المحتمل أن يفشل العميل في إختيار إعداد الإرسال ثنائي الإتجاه نفسه الذي يستخدمه المحول. ارجع إلى تكوين التفاوض التلقائي للإرسال ثنائي الإتجاه الكامل/أحادي الإتجاه واستكشاف أخطاء الإيثرنت وإصلاحها بسرعة 10/100/1000 ميجابت للحصول على معلومات إضافية على تهفيفات التفاوض التلقائي التلقائي.

مادة حفازة 4500/4000، 5500/5000، و 6500/6000 مفتاح أن يركض CatOS

تظهر الأوامر الموجودة في هذا القسم كيفية تشغيل PortFast، وإيقاف تشغيل تفاوض PAgP، وإيقاف تشغيل تفاوض trunking (DISL، DTP). يمكنك إصدار الأمر set spantree portfast لنطاق من المنافذ إذا قمت بإصدار، على سبيل المثال، set spantree portfast 2/1-12 enable. عادة، أنت ينبغي استعملت مجموعة صالح من ميناء قادر قناة in order to أغلقت المجموعة ميناء قناة أمر. في المثالفي هذا قسم، يتلقى وحدة نمطية 2 القدرة أن يقني مع ميناء 2/1-2 أو مع ميناء 2/1-4. أي من مجموعات المنافذ هذه صالحة للاستخدام.

ملاحظة: يتلقى برنامج المحول الإصدار 5.2 لمحولات Catalyst 4500/4000 و 5500/5000 أمر جديد. الأمر set port host هو ماكرو يجمع الأوامر التي يظهرها قسم التكوين في أمر واحد سهل الاستخدام. قم بإصدار الأمر set port host لتقليل الوقت اللازم لبدء إعادة توجيه الحزمة. in order to حسنت الميناء تشكيل، المجموعة ميناء مضيف يثبت أمر القناة أسلوب إلى إيقاف، يمكن يجسر - شجرة PortFast، يثبت ال شنطة أسلوب إلى إيقاف، ويعجز ال IEEE 802.1Q (dot1q) نفق سمة. إن يجسر - شجرة PortFast يكون مكنت، أصدرت المجموعة ميناء مضيف أمر فقط على ميناء أن يربط إلى مضيف وحيد. إذا قمت بتوصيل لوحات التوزيع والمركزات والمحولات والجسور بمنفذ بدء تشغيل سريع، فقد ينتج عن ذلك حلقات تكرار مؤقتة لشجرة الامتداد.

التكوين

Switch -A> (enable) set spantree portfast 2/1 enable

Warning: Spantree port fast start should only be enabled on ports connected to

a single host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc. to a

fast start port can cause temporary spanning tree loops. Use with caution.

Spantree port 2/1 fast start enabled.

Switch-A> (enable) set port channel 2/1-2 off

Port(s) 2/1-2 channel mode set to off.

Switch-A> (enable) set trunk 2/1 off

Port(s) 2/1 trunk mode set to off.

يتم حفظ تغييرات التكوين تلقائيا في ذاكرة NVRAM.

التحقق

يكون إصدار برنامج المحول الذي يستخدمه هذا المستند هو 4.5(1). للإخراج الكامل من العرض صيغة أمر والعرض وحدة نمطية ، راجع إختبار التوقيت مع ودون DTP، PAgP، و PortFast على مادة حفازة 5500 قسم من هذا وثيقة.

Switch-A> (enable) show version

WS-C5505 Software, Version McpSW: 4.5(1) NmpSW: 4.5(1)

يعرض الأمر show port spantree كيفية عرض الحالة الحالية لمنفذ ما فيما يتعلق ب STP. حاليا، الميناء في ال STP forwarding دولة (يرسل ويستلم ربط)، وال fast-start عمود يبدي أن PortFast يكون حاليا معأق. يستغرق المنفذ 30 ثانية على الأقل للانتقال إلى حالة إعادة التوجيه عندما يبدأ.

Switch-A> (enable) show port spantree 2/1

Port      Vlan  Port-State     Cost   Priority  Fast-Start  Group-Method

--------  ----  -------------  -----  --------  ----------  ------------

2/1      1     forwarding        19        32  disabled

مكنت PortFast على هذا مفتاح ميناء. يحذرك المحول من أنه يجب عليك إستخدام هذا الأمر فقط على المنافذ التي تتصل بمضيف واحد (محطة عمل وخادم وما إلى ذلك) ولا تستخدم هذا الأمر أبدا على المنافذ التي تتصل بمراكز أو محولات أخرى. باستخدام مضيف واحد، يتم تمكين PortFast، ويبدأ المنفذ في إعادة التوجيه فورا. لا تتسبب محطة العمل أو الخادم في حدوث تكرار حلقي للشبكة.

Switch-A> (enable) set spantree portfast 2/1 enable

Warning: Spantree port fast start should only be enabled on ports connected

to a single host.  Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc. to

a fast start port can cause temporary spanning tree loops.  Use with caution.

Spantree port 2/1 fast start enabled.

أصدرت in order to دققت أن PortFast يكون مكنت ل هذا ميناء، هذا أمر:

Switch-A> (enable) show port spantree 2/1

Port      Vlan  Port-State     Cost   Priority  Fast-Start  Group-Method

--------  ----  -------------  -----  --------  ----------  ------------

2/1      1     forwarding        19        32  enabled

طريقة أخرى لعرض إعدادات PortFast لمنفذ واحد أو أكثر هي عرض معلومات بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) لشبكة VLAN معينة. تظهر إختبارات التوقيت مع ودون DTP و PAgP و PortFast على مادة حفازة 5500 من هذا المستند كيفية جعل المحول يبلغ عن كل مرحلة من بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) التي ينتقل خلالها في الوقت الفعلي. يعرض هذا الإخراج من الأمر show spantree أيضا وقت التأخير الأمامي (15 ثانية). هذا الوقت هو طول الوقت الذي سيكون فيه بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) في حالة الاستماع وطول الوقت الذي سيكون فيه بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) في حالة التعلم لكل منفذ في شبكة VLAN:

Switch-A> (enable) show spantree 1

VLAN 1

Spanning tree enabled

Spanning tree type          ieee

Designated Root             00-e0-4f-94-b5-00

Designated Root Priority    8189

Designated Root Cost        19

Designated Root Port        2/24

Root Max Age   20 sec    Hello Time 2  sec   Forward Delay 15 sec

Bridge ID MAC ADDR          00-90-92-b0-84-00

Bridge ID Priority          32768

Bridge Max Age 20 sec    Hello Time 2  sec   Forward Delay 15 sec

Port      Vlan  Port-State     Cost   Priority  Fast-Start  Group-Method

--------- ----  -------------  -----  --------  ----------  ------------

2/1      1     forwarding        19        32   enabled

!--- Output suppressed.

للتحقق من إيقاف تشغيل PAgP، أستخدم الأمر show port channel. تأكد من تحديد رقم الوحدة النمطية بحيث يعرض الأمر عليك وضع القناة حتى إذا لم يتم تكوين قناة. إن يصدر أنت العرض ميناء قناة مع ما من قناة يشكل، الإنتاج تقارير أن هناك ما من ميناء يقني. أنت تحتاج أن يذهب أبعد من ذلك ويرى القناة أسلوب.

هنا مثال من العرض ميناء قناة أمر. يحدد المثال الوحدة النمطية رقم 2:

Switch-A> (enable) show port channel

No ports channeling

Switch-A> (enable) show port channel 2

Port  Status     Channel   Channel     Neighbor                  Neighbor

mode      status      device                    port

----- ---------- --------- ----------- ------------------------- ----------

2/1  notconnect auto      not channel

2/2  notconnect auto      not channel

!--- Output suppressed.

Switch-A> (enable) set port channel 2/1-2 off

Port(s) 2/1-2 channel mode set to off.

Switch-A> (enable) show port channel 2

Port  Status     Channel   Channel     Neighbor                  Neighbor

mode      status      device                    port

----- ---------- --------- ----------- ------------------------- ----------

2/1  connected  off       not channel

2/2  connected  off       not channel

!--- Output suppressed.

للتحقق من إيقاف تشغيل تفاوض trunking، قم بإصدار الأمر set trunk off. يوضح إخراج المثال من الأمر set trunk off في هذا القسم:

- الحالة الافتراضية

- هذا الوصل مغلق

- الحالة الناتجة

يعين المثال وحدة نمطية رقم 2 أن أنت يستطيع رأيت الحالي قناة أسلوب للميناء في هذا وحدة نمطية:

Switch-A> (enable) show trunk 2

Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

--------  -----------  -------------  ------------  -----------

2/1      auto         negotiate      not-trunking  1

2/2      auto         negotiate      not-trunking  1

!--- Output suppressed.

Switch-A> (enable) set trunk 2/1-2 off

Port(s) 2/1-2 trunk mode set to off.

Switch-A> (enable) show trunk 2

Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

--------  -----------  -------------  ------------  -----------

2/1      off          negotiate      not-trunking  1

2/2      off          negotiate      not-trunking  1

!--- Output suppressed.

لا يعرض هذا المستند مثالا على إيقاف تشغيل التفاوض التلقائي للسرعة/الإرسال ثنائي الإتجاه عبر المجموعة اليدوية للسرعة والإرسال ثنائي الإتجاه على المحول. هذه الخطوة ليست ضرورية، إلا في بقية الحالات.

إختبار التوقيت مع ودون DTP، PAgP، و PortFast على مادة حفازة 5500

يبدي الاختبار في هذا قسم ماذا يحدث مع مفتاح أيسر تهيئة وقت بما أن أنت تطبق الأمر مختلف. استعملت التقصير عملية إعداد من الميناء أولا in order to حددت مقياس سرعة. هذه الإعدادات هي:

- تم تعطيل PortFast.

- ثبتت ال PAgP (EtherChannel) أسلوب إلى تلقائي.

ملاحظة: سيتم توجيه المنفذ إذا طلب منه التوجيه.

- تم تعيين وضع التوصيل (DTP) على تلقائي.

ملاحظة: سيتم قطع اتصال المنفذ إذا طلب منه خط الاتصال.

ثم يجري الاختبار بهذه الطريقة:

1. قم بتشغيل PortFast وقياس الوقت.

2. قم بإيقاف تشغيل PAgP وقياس الوقت.

3. قم بإيقاف تشغيل التوصيل وقياس الوقت.

4. قم بإيقاف تشغيل التفاوض التلقائي وقياس الوقت.

يتم إجراء جميع هذه الاختبارات على محول Catalyst 5500 باستخدام بطاقة إيثرنت سريع 10/100 ميجابت في الثانية تدعم DTP و PAgP.

ملاحظة: تشغيل PortFast ليس هو نفسه كما لو قمت بإيقاف تشغيل STP ، كما يوضح قسم الشجرة المتفرعة في هذا المستند. مع تشغيل PortFast، ما يزال STP يعمل على المنفذ. يتم تخطي حالات الحظر والاستماع والتعلم، ويرسل المنفذ على الفور إلى حالة إعادة التوجيه. لا تقم بإيقاف تشغيل بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) لأنه يؤثر على شبكة VLAN بالكامل ويمكن أن يترك الشبكة عرضة لحلقات الطوبولوجيا المادية. قد تنتج مشاكل خطيرة في الشبكة.

أكمل الخطوات التالية:

1. قم بإصدار الأمر show version والأمر show module لعرض إصدار برنامج المحول وتكوينه.

Switch-A> (enable) show version

WS-C5505 Software, Version McpSW: 4.5(1) NmpSW: 4.5(1)

Copyright (c) 1995-1999 by Cisco Systems

NMP S/W compiled on Mar 29 1999, 16:09:01

MCP S/W compiled on Mar 29 1999, 16:06:50

System Bootstrap Version: 3.1.2

Hardware Version: 1.0  Model: WS-C5505  Serial #: 066507453

Mod Port Model      Serial #  Versions

--- ---- ---------- --------- ----------------------------------------

1   0    WS-X5530   006841805 Hw : 1.3

Fw : 3.1.2

Fw1: 3.1(2)

Sw : 4.5(1)

2   24   WS-X5225R  012785227 Hw : 3.2

Fw : 4.3(1)

Sw : 4.5(1)

DRAM                    FLASH                   NVRAM

Module Total   Used    Free    Total   Used    Free    Total Used  Free

------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ----- ----- -----

1       32640K  13648K  18992K   8192K   4118K   4074K  512K  119K  393K

Uptime is 28 days, 18 hours, 54 minutes

Switch-A> (enable) show module

Mod Module-Name         Ports Module-Type           Model    Serial-Num Status

--- ------------------- ----- --------------------- --------- --------- -------

1                       0     Supervisor III        WS-X5530  006841805 ok

2                       24    10/100BaseTX Ethernet WS-X5225R 012785227 ok

Mod MAC-Address(es)                        Hw     Fw         Sw

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-90-92-b0-84-00 to 00-90-92-b0-87-ff 1.3    3.1.2      4.5(1)

2   00-50-0f-b2-e2-60 to 00-50-0f-b2-e2-77 3.2    4.3(1)     4.5(1)

Mod Sub-Type Sub-Model Sub-Serial Sub-Hw

--- -------- --------- ---------- ------

1   NFFC     WS-F5521  0008728786 1.0

2. قم بإصدار الأمر set logging level spantree 7 لتعيين تسجيل الدخول إلى بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) إلى معظم المصطلحات.

يوضح هذا المثال مستوى التسجيل الافتراضي (2) لبروتوكول الشجرة المتفرعة (STP)، مما يعني أنه يتم الإبلاغ عن الحالات الحرجة فقط:

Switch-A> (enable) show logging

Logging buffer size:          500

timestamp option:     enabled

Logging history size:         1

Logging console:              enabled

Logging server:               disabled

server facility:      LOCAL7

server severity:      warnings(4)

Facility            Default Severity         Current Session Severity

-------------       -----------------------  ------------------------

!--- Output suppressed.

spantree            2                        2

!--- Output suppressed.

0(emergencies)        1(alerts)             2(critical)

3(errors)             4(warnings)           5(notifications)

6(information)        7(debugging)

قم بتغيير مستوى بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) إلى 7 (تصحيح الأخطاء) لعرض تغيير حالة بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) على المنفذ. يستمر تغيير التكوين هذا فقط لجلسة عمل المحطة الطرفية الحالية.

Switch-A> (enable) set logging level spantree 7

System logging facility <spantree> for this session set to severity 7(debugging)

Switch-A> (enable) show logging

!--- Output suppressed.

Facility            Default Severity         Current Session Severity

-------------       -----------------------  ------------------------

!--- Output suppressed.

spantree            2                        7

!--- Output suppressed.

3. أصدرت المجموعة ميناء disable أمر in order to عطلت الميناء.

Switch-A> (enable) set port disable 2/1

Port 2/1 disabled.

4. فحصت الوقت مكنت الميناء in order to حددت الطول من وقت أن المفتاح يبقى في كل دولة.

يستخدم هذا المثال الأمر show time والأمر set port enable 2/1. للحصول على معلومات التوقيت الأكثر دقة، قم بإصدار الأوامر بأسرع ما يمكن. تتمثل إحدى الأفكار في إدخال كل أمر على سطر منفصل في ملف نصي، ونسخ الأوامر إلى الحافظة، ثم لصقهم في المحول.

Switch-A> (enable) show time

Fri Feb 25 2000, 12:20:17

Switch-A> (enable) set port enable 2/1

Port 2/1 enabled.

Switch-A> (enable)

2000 Feb 25 12:20:39 %PAGP-5-PORTTOSTP:

Port 2/1 joined bridge port 2/1

2000 Feb 25 12:20:39 %SPANTREE-6-PORTBLK:

port 2/1 state in vlan 1 changed to blocking.

2000 Feb 25 12:20:39 %SPANTREE-6-PORTLISTEN:

port 2/1 state in vlan 1 changed to Listening.

2000 Feb 25 12:20:53 %SPANTREE-6-PORTLEARN:

port 2/1 state in vlan 1 changed to Learning.

2000 Feb 25 12:21:08 %SPANTREE-6-PORTFWD:

port 2/1 state in vlan 1 changed to forwarding.

في هذا المثال، مرت حوالي 22 ثانية (من 20:17 إلى 20:39) قبل بدء تشغيل المنفذ مرحلة حظر بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP). خلال هذا الوقت، انضم المنفذ إلى مجموعة الجسر وأكمل تفاوض DTP و PAgP. بعد بدء الحظر، يمكنك إدخال نطاق STP. بعد الحظر، انتقل بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) فورا إلى حالة الاستماع (من 20:39 إلى 20:39). استغرقت حالة الاستماع 14 ثانية تقريبا (من 20:39 إلى 20:53). استغرقت حالة التعلم (حتى بدأت حالة إعادة التوجيه) 15 ثانية (من 20:53 إلى 21:08). كان إجمالي الوقت قبل أن يصبح المنفذ فعليا قيد العمل لحركة المرور حوالي 51 ثانية (من 20:17 إلى 21:08).

ملاحظة: من الناحية الفنية، يجب أن تكون مرحلتا الاستماع والتعلم 15 ثانية، وهي الطريقة التي يتم بها تعيين معلمة التأخير للأمام لشبكة VLAN هذه. ستكون مرحلة التعلم 15 ثانية (بدلا من 14 ثانية) إذا كانت هناك قياسات أكثر دقة. لا شيء من القياسات هنا دقيق تماما.

5. قم بإصدار الأمر show port capabilities والأمر show trunk.

كما يعرض إخراج الإخراج في الخطوة 4 وأمر show spantree، بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) نشط على هذا المنفذ. هناك عوامل أخرى يمكن أن تبطئ الميناء بما أن هو يصل إلى حالة إعادة التوجيه. العرض ميناء يبدي أمر أن هذا ميناء يتلقى القدرة أن شنطة وأن يخلق EtherChannel. العرض شنطة يبدي أمر أن هذا ميناء في تلقائي أسلوب وأن الميناء يكون ثبتت أن يفاوض النوع من trunking أن يستعمل، إما ISL أو 802.1Q. يتم التفاوض على نوع التوصيل المراد إستخدامه من خلال DTP.

Switch-A> (enable) show port capabilities 2/1

Model                    WS-X5225R

Port                     2/1

Type                     10/100BaseTX

Speed                    auto,10,100

Duplex                   half,full

Trunk encap type         802.1Q,ISL

Trunk mode   on,off,desirable,auto,nonegotiate

Channel      2/1-2,2/1-4

Broadcast suppression    percentage(0-100)

Flow control             receive-(off,on),send-(off,on)

Security                 yes

Membership               static,dynamic

Fast start               yes

Rewrite                  yes

Switch-A> (enable) show trunk 2/1

Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

--------  -----------  -------------  ------------  -----------

2/1      auto         negotiate      not-trunking  1

!--- Output suppressed.

6. قم بتمكين PortFast على المنفذ.

تفاوض trunking (DTP) و EtherChannel (PAgP) لا يزال في الوضع تلقائي.

Switch-A> (enable) set port disable 2/1

Port 2/1 disabled.

Switch-A> (enable) set spantree portfast 2/1 enable

Warning: Port fast start should only be enabled on ports connected to a

single host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc. to a fast

start port can cause temporary spanning tree loops. Use with caution.

Spantree port 2/1 fast start enabled.

Switch-A> (enable) show time

Fri Feb 25 2000, 13:45:23

Switch-A> (enable) set port enable 2/1

Port 2/1 enabled.

Switch-A> (enable)

Switch-A> (enable)

2000 Feb 25 13:45:43 %PAGP-5-PORTTOSTP:

Port 2/1 joined bridgeport 2/1

2000 Feb 25 13:45:44 %SPANTREE-6-PORTFWD:

port 2/1 state in vlan 1 change to forwarding.

يوجد وقت إجمالي مقداره 21 ثانية. عشرين ثانية مرت قبل أن يتلاقى المنفذ مع مجموعة الجسر (من 45:23 إلى 45:43). بسبب تمكين PortFast، مرت ثانية واحدة فقط قبل أن يبدأ STP إعادة التوجيه (بدلا من 30 ثانية). أنت تحفظ 29 ثاني عندما أنت يمكن PortFast. والآن، حاولوا ان تخففوا التأخير أكثر.

7. قم بإيقاف تشغيل وضع PAgP.

العرض ميناء قناة يبدي أمر أن ال PAgP أسلوب ثبتت إلى تلقائي، لذلك هو يعني أن الميناء سيوجه إن مجاور أن يركض PAgP يطلب من الميناء أن يقني. أنت ينبغي أوقفت يقني ل على الأقل مجموعة من إثنان ميناء. أنت يستطيع لا يلتفت باتجاه يقني لميناء وحيد.

Switch-A> (enable) show port channel 2/1

Port  Status     Channel   Channel     Neighbor                  Neighbor

mode      status      device                    port

----- ---------- --------- ----------- ------------------------- ----------

2/1  connected  auto      not channel

Switch-A> (enable) set port channel 2/1-2 off

Port(s) 2/1-2 channel mode set to off.

8. قم بإيقاف تشغيل المنفذ وتكرار الاختبار.

Switch-A> (enable) set port disable 2/1

Port 2/1 disabled.

Switch-A> (enable) show time

Fri Feb 25 2000, 13:56:23

Switch-A> (enable) set port enable 2/1

Port 2/1 enabled.

Switch-A> (enable)

2000 Feb 25 13:56:32 %PAGP-5-PORTTOSTP:

Port 2/1 joined bridgeport 2/1

2000 Feb 25 13:56:32 %SPANTREE-6-PORTFWD:

port 2/1 state in vlan 1 changed to forwarding.

لاحظ أنه، الآن، يلزم 9 ثوان فقط للوصول إلى حالة إعادة التوجيه (من 56:23 إلى 56:32)، بدلا من 21 ثانية في الاختبار في الخطوة 6. عندما تقوم بتغيير PAgP من تلقائي إلى إيقاف في هذا الاختبار، فإنك توفر حوالي 12 ثانية.

9. التفتت trunking إلى إيقاف التشغيل (بدلا من تلقائي) وتحديد كيفية تأثير ذلك على الوقت اللازم للمنفذ للوصول إلى حالة إعادة التوجيه.

قم بتشغيل المنفذ وإيقاف تشغيله، ثم قم بتسجيل الوقت.

Switch-A> (enable) set trunk 2/1 off

Port(s) 2/1 trunk mode set to off.

Switch-A> (enable) set port disable 2/1

Port 2/1 disabled.

ابدأ الاختبار مع تعيين trunking على إيقاف التشغيل (بدلا من تلقائي).

Switch-A> (enable) show time

Fri Feb 25 2000, 14:00:19

Switch-A> (enable) set port enable 2/1

Port 2/1 enabled.

Switch-A> (enable)

2000 Feb 25 14:00:22 %PAGP-5-PORTTOSTP:

Port 2/1 joined bridge port 2/1

2000 Feb 25 14:00:23 %SPANTREE-6-PORTFWD:

port 2/1 state in vlan 1 change for forwarding.

قمت بحفظ بضع ثوان في البداية لأن 4 ثوان فقط مرت قبل أن يصل المنفذ إلى حالة إعادة توجيه بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) (من 00:19 إلى 00:22). توفر حوالي 5 ثوان مع تغيير وضع التوصيل من تلقائي إلى إيقاف.

إن المفتاح ميناء تشكيل وقت كان المشكلة، أنت سوفت حللت المشكلة عند هذه النقطة. إذا كنت بحاجة إلى تقليل الوقت ببضع ثوان أخرى، فقم بتنفيذ الخطوة 10.

10. (إختياري) قم بتعيين سرعة المنفذ ووضع الإرسال ثنائي الإتجاه يدويا بدلا من إستخدام التفاوض التلقائي لتقليل الوقت ببضع ثوان أخرى.

ملاحظة: لا تكون هذه الخطوة ضرورية عادة لحل مشاكل تأخر بدء التشغيل.

إذا قمت بتعيين السرعة ووضع الإرسال ثنائي الإتجاه يدويا على جانب واحد، فيجب عليك تعيين السرعة والإرسال ثنائي الإتجاه على الجانب الآخر كذلك. عند تعيين سرعة المنفذ ووضع الإرسال ثنائي الإتجاه، تقوم بتعطيل التفاوض التلقائي على المنفذ، ولا يرى جهاز الاتصال معلمات التفاوض التلقائي. يتصل الجهاز المتصل في وضع الإرسال أحادي الإتجاه فقط. يؤدي عدم تطابق الإرسال ثنائي الإتجاه هذا إلى أداء ضعيف وأخطاء في المنفذ. تذكر تعيين السرعة والإرسال ثنائي الإتجاه على كلا الجانبين لتجنب هذه المشاكل.

لعرض حالة المنفذ بعد تعيين السرعة والإرسال ثنائي الإتجاه، قم بإصدار الأمر show port.

Switch-A> (enable) set port speed 2/1 100

Port(s) 2/1 speed set to 100Mbps.

Switch-A> (enable) set port duplex 2/1 full

Port(s) 2/1 set to full-duplex.

Switch-A> (enable) show port

Port  Name               Status     Vlan       Level  Duplex Speed Type

----- ------------------ ---------- ---------- ------ ------ ----- ------------

2/1                     connected  1          normal   full   100 10/100BaseTX

!--- Output suppressed.

يوضح هذا المثال نتائج التوقيت:

Switch-A> (enable) show time

Fri Feb 25 2000, 140528 Eastern

Switch-A> (enable) set port enable 2/1

Port 2/1 enabled.

Switch-A> (enable)

2000 Feb 25 140529 Eastern -0500 %PAGP-5-PORTTOSTP:

Port 2/1 joined bridgeport 2/1

2000 Feb 25 140530 Eastern -0500 %SPANTREE-6-PORTFWD:

port 2/1 state in vlan 1 changed to forwarding.

وتعطي النتيجة النهائية وقتا مقداره ثانيتين (من 0528 إلى 0530).

11. أكمل هذه الخطوات لتنفيذ إختبار آخر في الوقت المرئي (باستخدام ساعتك):

1. قم بإصدار إختبار اتصال مستمر (ping -t)، موجه إلى المحول، على جهاز كمبيوتر يتم توصيله بالمحول.

2. افصل الكبل من المحول.

تبدأ إختبارات الاتصال في الفشل.

3. قم بإعادة توصيل الكبل بالمحول، وتحقق من ساعتك لتحديد طول الوقت الذي يمر قبل أن يستجيب المحول إلى إختبارات الاتصال من الكمبيوتر الشخصي.

يبلغ طول الوقت من 5 إلى 6 ثوان مع تشغيل التفاوض التلقائي للسرعة والإرسال ثنائي الإتجاه، وحوالي 4 ثوان مع تشغيل التفاوض التلقائي للسرعة والإرسال ثنائي الإتجاه. هناك كثير من المتغيرات في هذا الاختبار، مثل تهيئة الكمبيوتر الشخصي، وبرامج الكمبيوتر الشخصي، واستجابة منفذ وحدة تحكم المحول للطلبات، وغيرها. ومع ذلك، يقدم هذا الاختبار فكرة عن طول الوقت اللازم للحصول على إستجابة من وجهة نظر الكمبيوتر الشخصي. أما كافة الاختبارات الأخرى في هذا الإجراء فهي من وجهة نظر رسالة تصحيح الأخطاء الداخلية للمحول.

مادة حفازة 6500/6000 مفتاح أن يركض cisco ios نظام برمجية

يمثل هذا قسم الأمر أن يلتفت فوق يجسر - شجرة PortFast ويوقف تشغيل التفاوض (DISL، DTP). مع هذا نظام تشغيل، PAgP ليس نشط حتى أنت تضيف ميناء إلى EtherChannel. لا تحتاج إلى إيقاف تشغيله. أنت يستطيع أصدرت القارن مدى أمر in order to طبقت هذا أمر إلى مجموعة الميناء في وقت واحد. القارن مدى يسمح أمر في هذا مثال أنت أن يطبق الأمر إلى ميناء 3/2 through 3/4 في نفس الوقت:

ملاحظة: هناك مسافة بين 2 و- في الأمر interface range fastEthernet 3/2 -4. هذه المساحة إلزامية لتجنب خطأ في بناء الجملة.

Native_IOS#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Native_IOS(config)#interface range fastethernet 3/2 -4

Native_IOS(config-if-range)#

يستعمل هذا مثال فقط واحد ميناء. ميناء في cisco ios برمجية تقصير أن يكون مسحاج تخديد ميناء (طبقة 3 [L3])، بما أن أنت واجهت على مسحاج تخديد. أنت فقط تحتاج أن يضيف الأمر إلى ميناء أن يكون شكلت أن يكون مفتاح ميناء (طبقة 2 [L2]) لأن هذا هو الميناء أن يركض L2 بروتوكول (يجسر - شجرة و DTP) ومعرض إلى بدء تأخير نتيجة لذلك. أصدرت in order to جعلت ميناء موجه ميناء يحول ميناء، ال switchport أمر (مع لا معلم بعد هو) في قارن أسلوب.

التكوين

ابدأ بمنفذ في الحالة الافتراضية (L3) وأكمل الخطوات التالية:

1. أصدرت ال switchport أمر in order to شكلت الميناء كمفتاح ميناء.

ملاحظة: قم بإصدار الأمر على سطر واحد.

2. شكلت in order to عطلت DTP، الميناء كمنفذ منفذ (فقط).

3. قم بتشغيل ميزة PortFast للشجرة الممتدة.

4. قم بحفظ التكوين.

يعرض الأمر show run interface fastEthernet 3/13 في هذا المثال التكوين الحالي لهذا المنفذ:

Native_IOS#show run interface fastethernet 3/13

Building configuration...

Current configuration : 61 bytes

!

interface FastEthernet3/13

no ip address

shutdown

end

Native_IOS#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Native_IOS(config)#interface fastethernet 3/13

Native_IOS(config-if)#switchport

Native_IOS(config-if)#switchport mode access

Native_IOS(config-if)#spanning-tree portfast

%Warning: PortFast should only be enabled on ports connected to a single host.

Connecting hubs, concentrators, switches,  bridges, etc.to this interface

when PortFast is enabled, can cause temporary Spanning Tree loops.

Use with CAUTION

%PortFast has been configured on FastEthernet3/13 but will only

have effect when the interface is in a non-trunking mode.

Native_IOS(config-if)#no shutdown

Native_IOS(config-if)#^Z

Native_IOS#copy run start

التحقق

إصدار برنامج المحول الذي يستخدمه هذا المستند هو برنامج Cisco IOS الإصدار 12.1(6)E. للحصول على الإخراج الكامل من الأمر show version والأمر show module، ارجع إلى إختبارات التوقيت على محول Catalyst 6500/6000 يعمل ببرنامج Cisco IOS System في قسم هذا المستند.

Native_IOS#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) c6sup1_rp Software (c6sup1_rp-JSV-M), Version 12.1(6)E, EARLY DEPLOYME)

هذه هي الطريقة التي يتم بها توجيه التكوين بعد التغييرات التي قمت بإجرائها والتي تدخل حيز التنفيذ:

Native_IOS#show run interface fastethernet 3/13

Building configuration...

Current configuration : 109 bytes

!

interface FastEthernet3/13

no ip address

switchport

switchport mode access

spanning-tree portfast

end

Native_IOS#show interfaces fastethernet 3/13 switchport

Name: Fa3/13

Switchport: Enabled

Administrative Mode: static access

Operational Mode: static access

Administrative Trunking Encapsulation: negotiate

Operational Trunking Encapsulation: native

Negotiation of Trunking: Off

Access Mode VLAN: 1 (default)

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)

Trunking VLANs Enabled: ALL

Pruning VLANs Enabled: 2-1001

Native_IOS#show spanning-tree interface fastethernet 3/13

Port 141 (FastEthernet3/13) of VLAN1 is forwarding

Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.141.

Designated root has priority 32768, address 00d0.024f.6001

Designated bridge has priority 32768, address 00d0.024f.6001

Designated port id is 128.141, designated path cost 0

Timers: message age 0, forward delay 0, hold 0

Number of transitions to forwarding state: 1

BPDU: sent 8984, received 0

The port is in the PortFast mode

Native_IOS#

إختبارات التوقيت على Catalyst 6500/6000 التي تعمل ببرنامج Cisco IOS System

يبدي الاختبار في هذا قسم ماذا يحدث مع مفتاح أيسر تهيئة وقت بما أن أنت تطبق الأمر مختلف. استعملت التقصير عملية إعداد من الميناء أولا in order to حددت مقياس سرعة. هذه الإعدادات هي:

- تم تعطيل PortFast.

- تم تعيين وضع التوصيل (DTP) على تلقائي.

ملاحظة: سيتم قطع اتصال المنفذ إذا طلب منه خط الاتصال.

ملاحظة: لا يكون PAgP نشطا بشكل افتراضي في نظام التشغيل هذا.

ثم يجري الاختبار بهذه الطريقة:

1. قم بتشغيل PortFast وقياس الوقت.

2. قم بإيقاف تشغيل التوصيل وقياس الوقت.

3. قم بإيقاف تشغيل التفاوض التلقائي وقياس الوقت.

ملاحظة: تشغيل PortFast ليس هو نفسه كما لو قمت بإيقاف تشغيل STP ، كما يوضح قسم الشجرة المتفرعة في هذا المستند. مع تشغيل PortFast، ما يزال STP يعمل على المنفذ. يتم تخطي حالات الحظر والاستماع والتعلم، ويرسل المنفذ على الفور إلى حالة إعادة التوجيه. لا تقم بإيقاف تشغيل بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) لأنه يؤثر على شبكة VLAN بالكامل ويمكن أن يترك الشبكة عرضة لحلقات الطوبولوجيا المادية. قد تنتج مشاكل خطيرة في الشبكة.

أكمل الخطوات التالية:

1. قم بإصدار الأمر show version والأمر show module لعرض إصدار برنامج المحول وتكوينه.

Native_IOS#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) c6sup1_rp Software (c6sup1_rp-JSV-M), Version 12.1(6)E, EARLY DEPLOYME)

TAC Support: http://www.cisco.com/cgi-bin/ibld/view.pl?i=support

Copyright (c) 1986-2001 by cisco Systems, Inc.

Compiled Sat 17-Mar-01 00:14 by eaarmas

Image text-base: 0x60020950, data-base: 0x6165E000

ROM: System Bootstrap, Version 12.0(3)XE, RELEASE SOFTWARE

BOOTFLASH: MSFC Software (C6MSFC-BOOT-M), Version 12.1(6)E, EARLY DEPLOYMENT RE)

Native_IOS uptime is 12 hours, 36 minutes

System returned to ROM by reload (SP by reload)

System image file is "sup-bootflash:c6sup11-jsv-mz.121-6.E"

cisco Catalyst 6000 (R5000) processor with 114688K/16384K bytes of memory.

Processor board ID SAD04281AF6

R5000 CPU at 200Mhz, Implementation 35, Rev 2.1, 512KB L2 Cache

Last reset from power-on

Bridging software.

X.25 software, Version 3.0.0.

SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).

TN3270 Emulation software.

24 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

1 Virtual Ethernet/IEEE 802.3  interface(s)

48 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)

4 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

381K bytes of non-volatile configuration memory.

4096K bytes of packet SRAM memory.

16384K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).

Configuration register is 0x2102

Native_IOS#show module

Slot Ports Card Type                                 Model                 Serir

---- ----- ----------------------------------------- --------------------- -----

1     2   Cat 6000 sup 1 Enhanced QoS (active)      WS-X6K-SUP1A-2GE      SAD0

2     2   Cat 6000 sup 1 Enhanced QoS (other)       WSSUP1A-2GE           SAD0

3    48   48 port 10/100 mb RJ45                    WS-X6348-RJ-45        SAD0

6    24   24 port 10baseFL                          WS-X6024-10FL-MT      SAD0

Slot MAC addresses                      Hw    Fw           Sw

---- ---------------------------------- ----- ------------ ----------

1   00d0.c0d2.5540 to 00d0.c0d2.5541   3.2   unknown      6.1(0.105)OR

2   00d0.bceb.8bb4 to 00d0.bceb.8bb5   5.0   unknown      unknown

3   0002.7ef1.36e0 to 0002.7ef1.370f   1.1   5.3(1) 1999- 6.1(0.105)OR

6   00d0.9738.5338 to 00d0.9738.534f   0.206 5.3(1) 1999- 6.1(0.105)OR

2. قم بتشغيل تصحيح الأخطاء لترى مختلف حالات الشجرة المتفرعة وحدد متى يكون المنفذ جاهزا لإرسال البيانات واستقبالها، وقم بتشغيل الطوابع الزمنية لعرض معلومات التوقيت في الرسائل التي تعرض.

في برنامج Cisco IOS Software، يعمل معالج المحول (SP) ومعالج التوجيه (RP) معا لتقديم واجهة سطر أوامر (CLI) واحدة للمستخدم، مع RP المسؤول عن واجهة سطر الأوامر (CLI). كل وحدة مسؤولة عن مختلف الوظائف من وراء الكواليس. لترى تصحيح الأخطاء للشجرة المتفرعة التي تعمل على منفذ تم تكوينه كمنفذ محول (L2)، يلزمك تشغيل تصحيح الأخطاء على SP. أكمل الخطوات التالية:

1. قم بإصدار الأمر remote login للوصول إلى حزمة الخدمة (SP).

ملاحظة: يتغير موجه الأمر لإعلامك بأنك على SP.

2. أصدرت in order to رجعت إلى ال RP، المخرج أمر.

ملاحظة: لا تدخل "^c^c^c" على الرغم من أن الرسالة في الإخراج تشير إلى خلاف ذلك.

3. قصر معلومات تصحيح الأخطاء على المنفذ ذي الاهتمام فقط.

قم بإصدار الأمر debug interface fastEthernet 3/13.

4. قم بتشغيل تصحيح أخطاء الشجرة المتفرعة على SP.

5. ارجع إلى RP لمتابعة الاختبار.

المحول الافتراضي لإرسال إخراج تصحيح الأخطاء إلى وحدة التحكم.

Native_IOS#configure terminal

Native_IOS(config)#service timestamps debug datetime msec

Native_IOS(config)#service timestamps log datetime msec

!--- If you turn on timestamps, the time displays whenever debug and/or !--- log messages are produced. This allows you to measure the time !--- between various messages.

Native_IOS(config)#exit

Native_IOS#remote login

Trying Switch ...

Entering CONSOLE for Switch

Type "^C^C^C" to end this session

Switch-sp#debug interface fastethernet 3/13

Condition 1 set

Switch-sp#debug spanning-tree events

spanning tree event debugging is on

Switch-sp#exit

[Connection to Switch closed by foreign host]

Native_IOS#

3. أصدرت هذا أمر in order to عطلت الميناء:

Native_IOS#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Native_IOS(config)#interface fastethernet 3/13

Native_IOS(config-if)#shutdown

Native_IOS(config-if)#^Z

Native_IOS#

4. فحصت الوقت مكنت الميناء in order to حددت الطول من وقت أن المفتاح يبقى في كل دولة.

يستخدم هذا المثال الأمر show clock، والأمر configure terminal، والأمر interface fastEthernet 3/13، والأمر no shutdown. للحصول على معلومات التوقيت الأكثر دقة، قم بإصدار الأوامر بأسرع ما يمكن. تتمثل إحدى الأفكار في إدخال كل أمر على سطر منفصل في ملف نصي، ونسخ الأوامر إلى الحافظة، ثم لصقهم في المحول.

Native_IOS#show run interface fastethernet 3/13

Building configuration...

Current configuration : 71 bytes

!

interface FastEthernet3/13

no ip address

shutdown

switchport

end

Native_IOS#show clock

*08:35:55.059 UTC Sun Jan 2 2000

Native_IOS#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Native_IOS(config)#interface fastethernet 3/13

Native_IOS(config-if)#no shut

*Jan  2 08:36:00.847: SP: STP: VLAN1 Fa3/13 -> listening

*Jan  2 08:36:15.847: SP: STP: VLAN1 Fa3/13 -> learning

*Jan  2 08:36:30.847: SP: STP: VLAN1 Fa3/13 -> forwarding

في هذا المثال، مرت حوالي 5.8 ثانية (من 35:55 إلى 36:00) قبل أن يبدأ المنفذ مرحلة إستماع بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP). أثناء هذا الوقت، انضم المنفذ إلى مجموعة الجسر وأنجز تفاوض DTP. استغرقت حالة الاستماع 15 ثانية (من 36:00 إلى 36:15). استغرقت حالة التعلم (حتى بدأت حالة إعادة التوجيه) 15 ثانية (من 36:15 إلى 36:30). كان إجمالي الوقت قبل أن يصبح المنفذ فعليا قيد العمل لحركة المرور حوالي 35 ثانية (من 35:55 إلى 36:30).

5. أصدرت العرض قارن fastEthernet 3/13 switchport أمر.

كما يظهر الإنتاج في الخطوة 4، يكون بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) نشطا على هذا المنفذ. هناك عوامل أخرى يمكن أن تبطئ الميناء بما أن هو يصل إلى حالة إعادة التوجيه. العرض قارن FastEthernet 3/13 switchport يبدي أمر أن هذا ميناء سوف يصبح ديناميكيا شنطة إن الآخر جانب من الخطوة سيكون. في هذه الحالة، ال administrative أسلوب حركي مرغوب. ومع ذلك، فإن وضع التشغيل الحالي هو الوصول الثابت، مما يعني أن الجانب الآخر غير راغب في الاتصال. إخطار بأن التفاوض حول التوصيل قيد التشغيل ويجب أن يظل قيد التشغيل طوال مدة الاختبار.

Native_IOS#show interfaces fastethernet 3/13 switchport

Name: Fa3/13

Switchport: Enabled

Administrative Mode: dynamic desirable

Operational Mode: static access

Administrative Trunking Encapsulation: negotiate

Operational Trunking Encapsulation: native

Negotiation of Trunking: On

Access Mode VLAN: 1 (default)

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)

Trunking VLANs Enabled: ALL

Pruning VLANs Enabled: 2-1001

6. قم بتمكين PortFast على المنفذ.

لا يزال تفاوض trunking (DTP) في الوضع التلقائي.

Native_IOS#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Native_IOS(config)#interface fastethernet 3/13

Native_IOS(config-if)#spanning-tree portfast

%Warning: PortFast should only be enabled on ports connected to a single host.

Connecting hubs, concentrators, switches,  bridges, etc.to this interface

when PortFast is enabled, can cause temporary spanning tree loops.

Use with CAUTION

%PortFast has been configured on FastEthernet3/13 but will only

have effect when the interface is in a non-trunking mode.

Native_IOS(config-if)#shutdown

Native_IOS(config-if)#^Z

Native_IOS#

قم بالإختبار.

Native_IOS#show clock

*08:41:09.531 UTC Sun Jan 2 2000

Native_IOS#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Native_IOS(config)#interface fastethernet 3/13

Native_IOS(config-if)#no shut

*Jan  2 08:41:15.175: SP: STP: VLAN1 Fa3/13 ->jump to forwarding from blocking

يبلغ إجمالي الوقت حوالي 5.7 ثانية (من 41:09 إلى 41:15). أنت تحفظ حوالي 30 ثاني عندما أنت يمكن PortFast. حاولوا ان تخففوا التأخير أكثر.

7. التفتت trunking إلى إيقاف التشغيل (بدلا من تلقائي) وتحديد كيفية تأثير ذلك على الوقت اللازم للمنفذ للوصول إلى حالة إعادة التوجيه.

قم بتشغيل المنفذ وإيقاف تشغيله، ثم قم بتسجيل الوقت. لإيقاف تشغيل trunking في برنامج Cisco IOS Software، قم بإصدار الأمر switchport mode access.

Native_IOS#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Native_IOS(config)#interface fastethernet 3/13

Native_IOS(config-if)#switchport mode access

Native_IOS(config-if)#shutdown

Native_IOS(config-if)#^Z

Native_IOS#

ابدأ الاختبار مع تعيين trunking على إيقاف التشغيل (بدلا من تلقائي).

Native_IOS#show clock

*08:42:01.767 UTC Sun Jan 2 2000

Native_IOS#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Native_IOS(config)#interface fastethernet 3/13

Native_IOS(config-if)#no shut

*Jan  2 08:42:04.363: SP: STP:

VLAN1 Fa3/13 ->jump to forwarding from blocking

لقد قمت بحفظ بضع ثوان في البداية لأن المنفذ لم يمر إلا 3 ثوان فقط قبل أن يصل المنفذ إلى حالة إعادة توجيه بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) (من 00:19 إلى 00:22). تقوم بحفظ حوالي 2 ثانية مع تغيير وضع التوصيل من تلقائي إلى إيقاف.

إن المفتاح ميناء تشكيل وقت كان المشكلة، أنت سوفت حللت المشكلة عند هذه النقطة. إذا كنت بحاجة إلى تقليل الوقت ببضع ثوان أخرى، فقم بتنفيذ الخطوة 8.

8. (إختياري) قم بتعيين سرعة المنفذ ووضع الإرسال ثنائي الإتجاه يدويا بدلا من إستخدام التفاوض التلقائي لتقليل الوقت ببضع ثوان أخرى.

ملاحظة: لا تكون هذه الخطوة ضرورية عادة لحل مشاكل تأخر بدء التشغيل. في الواقع، قد تؤدي هذه الخطوة إلى حدوث مشاكل في الأداء إذا لم تقم بأخذ الجانب الآخر من الارتباط خارج التفاوض التلقائي وقمت بضبط الجانب الآخر يدويا باستخدام نفس الإعدادات.

إذا قمت بتعيين السرعة ووضع الإرسال ثنائي الإتجاه يدويا على جانب واحد، فيجب عليك تعيين السرعة والإرسال ثنائي الإتجاه على الجانب الآخر كذلك. عند تعيين سرعة المنفذ ووضع الإرسال ثنائي الإتجاه، تقوم بتعطيل التفاوض التلقائي على المنفذ، ولا يرى جهاز الاتصال معلمات التفاوض التلقائي. يتصل الجهاز المتصل في وضع الإرسال أحادي الإتجاه فقط. يؤدي عدم تطابق الإرسال ثنائي الإتجاه هذا إلى أداء ضعيف وأخطاء في المنفذ. تذكر تعيين السرعة والإرسال ثنائي الإتجاه على كلا الجانبين لتجنب هذه المشاكل.

Native_IOS#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Native_IOS(config)#interface fastethernet 3/13

Native_IOS(config-if)#speed 100

Native_IOS(config-if)#duplex full

Native_IOS(config-if)#shutdown

Native_IOS(config-if)#^Z

Native_IOS#

يوضح هذا المثال نتائج التوقيت:

Native_IOS#show clock

*08:43:47.367 UTC Sun Jan 2 2000

Native_IOS#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Native_IOS(config)#interface fastethernet 3/13

Native_IOS(config-if)#no shut

*Jan  2 08:43:49.079: SP: STP: VLAN1 Fa3/13 ->jump to forwarding from blocking

وتعطي النتيجة النهائية وقتا مقداره 2 ثانية تقريبا (من 43:47 إلى 43:49).

9. لإيقاف تشغيل تصحيح الأخطاء على SP، قم بإصدار هذا التسلسل من الأوامر:

Native_IOS#remote login

Trying Switch ...

Entering CONSOLE for Switch

Type "^C^C^C" to end this session

Switch-sp#undebug all

All possible debugging has been turned off

Switch-sp#exit

[Connection to Switch closed by foreign host]

Native_IOS#

مادة حفازة 4500/4000 مفتاح أن يركض cisco ios نظام برمجية

تظهر الأوامر الموجودة في هذا القسم كيفية تشغيل الشجرة المتفرعة PortFast وإيقاف تشغيل تفاوض trunking (DISL، DTP). مع نظام التشغيل هذا، PAgP ليس نشط حتى أنت تضيف ميناء إلى EtherChannel، لذلك أنت لا تحتاج أن يلتفت PAgP إيقاف. أنت يستطيع أصدرت القارن مدى أمر in order to طبقت هذا أمر إلى مجموعة الميناء في وقت واحد. يسمح الأمر في هذا مثال أنت أن يطبق الأمر إلى ميناء 3/2 through 3/4 في نفس الوقت:

ملاحظة: هناك مسافة بين 2 و- في نطاق الواجهة FastEthernet 3/2 - 4 أمر. هذه المساحة إلزامية لتجنب خطأ في بناء الجملة.

Switch#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Switch(config)#interface range fastethernet 3/2 -4

Switch(config-if-range)#

تركز الأمثلة على منفذ واحد. ميناء في مادة حفازة 4000 مفتاح أن يركض cisco ios نظام برمجية تقصير إلى مفتاح ميناء (L2). هذا هو المنافذ التي تشغل بروتوكولات L2 (الشجرة المتفرعة و DTP) وهي عرضة لتأخير بدء التشغيل.

التكوين

ابدأ بمنفذ في الحالة الافتراضية (L2) وأكمل الخطوات التالية:

1. شكلت in order to عطلت DTP، الميناء كمنفذ منفذ (فقط).

2. قم بتشغيل ميزة PortFast للشجرة الممتدة.

3. قم بحفظ التكوين.

يعرض الأمر show run interface fastEthernet 5/4 في هذا المثال التكوين الحالي لهذا المنفذ:

SwitchB#show run interface fastethernet 5/4

Building configuration...

Current configuration : 59 bytes

!

interface FastEthernet5/4

no snmp trap link-status

end

SwitchB#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

SwitchB(config)#interface fastethernet 5/4

SwitchB(config-if)#switchport mode access

SwitchB(config-if)#spanning-tree portfast

%Warning: PortFast should only be enabled on ports connected to a single host.

Connecting hubs, concentrators, switches,  bridges, etc.to this interface

when PortFast is enabled, can cause temporary spanning tree loops.

Use with CAUTION

%PortFast has been configured on FastEthernet5/4 but will only

have effect when the interface is in a non-trunking mode.

SwitchB(config-if)#^Z

SwitchB#

SwitchB#copy run start

التحقق

إصدار من المفتاح برمجية أن هذا وثيقة يستعمل cisco ios برمجية إطلاق 12.1(11b)ew. للحصول على الإخراج الكامل من الأمر show version والأمر show module، ارجع إلى إختبارات التوقيت على محول Catalyst 4500/4000 يعمل ببرنامج Cisco IOS System في قسم هذا المستند.

Switch#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) Catalyst 4000 L3 Switch Software (cat4000-IS-M), Version 12.1(11b)EW,

هذه هي الطريقة التي ينظر بها التكوين إلى التغييرات التي قمت بإجرائها:

SwitchB#show run interface fastethernet 5/4

Building configuration...

Current configuration : 107 bytes

!

interface FastEthernet5/4

switchport mode access

no snmp trap link-status

spanning-tree portfast

end

SwitchB#show interfaces fastethernet 5/4 switchport

Name: Fa5/4

Switchport: Enabled

Administrative Mode: static access

Operational Mode: static access

Administrative Trunking Encapsulation: negotiate

Operational Trunking Encapsulation: native

Negotiation of Trunking: Off

Access Mode VLAN: 1 (default)

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)

Voice VLAN: none

Appliance trust: none

Administrative private-vlan host-association: none

Administrative private-vlan mapping: none

Operational private-vlan: none

Trunking VLANs Enabled: ALL

Pruning VLANs Enabled: 2-1001

SwitchB#show spanning-tree interface fastethernet 5/4

Port 260 (FastEthernet5/4) of VLAN1 is forwarding

Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 129.4.

Designated root has priority 1, address 0060.8355.7b00

Designated bridge has priority 32768, address 0001.96d9.f300

Designated port id is 129.4, designated path cost 38

Timers: message age 0, forward delay 0, hold 0

Number of transitions to forwarding state: 109

BPDU: sent 148, received 0

The port is in the PortFast mode

إختبارات التوقيت على مادة حفازة 4500/4000 أن يركض cisco ios نظام برمجية

يبدي الاختبار في هذا قسم ماذا يحدث مع مفتاح أيسر تهيئة وقت بما أن أنت تطبق الأمر مختلف. استعملت التقصير عملية إعداد من الميناء أولا in order to حددت مقياس سرعة. هذه الإعدادات هي:

- تم تعطيل PortFast.

- تم تعيين وضع التوصيل (DTP) على تلقائي.

ملاحظة: سيتم قطع اتصال المنفذ إذا طلب منه خط الاتصال.

ملاحظة: لا يكون PAgP نشطا بشكل افتراضي في نظام التشغيل هذا.

ثم يجري الاختبار بهذه الطريقة:

1. قم بتشغيل PortFast وقياس الوقت.

2. قم بإيقاف تشغيل التوصيل وقياس الوقت.

3. قم بإيقاف تشغيل التفاوض التلقائي وقياس الوقت.

ملاحظة: تشغيل PortFast ليس هو نفسه كما لو قمت بإيقاف تشغيل STP ، كما يوضح قسم الشجرة المتفرعة في هذا المستند. مع تشغيل PortFast، ما يزال STP يعمل على المنفذ. يتم تخطي حالات الحظر والاستماع والتعلم، ويرسل المنفذ على الفور إلى حالة إعادة التوجيه. لا تقم بإيقاف تشغيل بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) لأنه يؤثر على شبكة VLAN بالكامل ويمكن أن يترك الشبكة عرضة لحلقات الطوبولوجيا المادية. قد تنتج مشاكل خطيرة في الشبكة.

أكمل الخطوات التالية:

1. قم بإصدار الأمر show version والأمر show module لعرض إصدار برنامج المحول وتكوينه.

فيما يلي مثال:

SwitchB#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) Catalyst 4000 L3 Switch Software (cat4000-IS-M), Version 12.1(11b)EW,

EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc2)

TAC Support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 14-May-02 13:31 by hqluong

Image text-base: 0x00000000, data-base: 0x00B1C1F8

ROM: 12.1(11br)EW

SwitchB uptime is 4 minutes

System returned to ROM by reload

System image file is "bootflash:cat4000-is-mz.121-11b.EW"

cisco WS-C4006 (MPC8245) processor (revision 5) with 262144K bytes of memory.

Processor board ID FOX04169082

Last reset from Reload

32 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)

4 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

467K bytes of non-volatile configuration memory.

Configuration register is 0x2102

SwitchB#show module

Mod  Ports Card Type                              Model             Serial No.

----+-----+--------------------------------------+-----------------+-----------

1      2  1000BaseX (GBIC) Supervisor Module WS-X4014 JAB054109FE

5     34  10/100BaseTX (RJ45), 1000BaseX (GBIC)  WS-X4232          JAB0253010D

M MAC addresses                    Hw  Fw           Sw               Status

--+--------------------------------+---+------------+----------------+---------

1 0001.96d9.f300 to 0001.96d9.f6ff 0.5 12.1(11br)EW 12.1(11b)EW, EAR Ok

5 0050.730a.da18 to 0050.730a.da39 1.0                               Ok

2. قم بتشغيل تصحيح الأخطاء لترى مختلف حالات الشجرة المتفرعة وحدد متى يكون المنفذ جاهزا لإرسال البيانات واستقبالها، وقم بتشغيل الطوابع الزمنية لعرض معلومات التوقيت في الرسائل التي تعرض.

قم بإصدار الأمر debug interface fastEthernet 5/4 لتحديد معلومات تصحيح الأخطاء إلى المنفذ الذي تهتم به فقط. المحول الافتراضي لإرسال إخراج تصحيح الأخطاء إلى وحدة التحكم.

SwitchB#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

SwitchB(config)#service timestamps debug datetime msec

SwitchB(config)#service timestamps log datetime msec

SwitchB(config)#end

!--- If you turn on timestamps, the time displays whenever debug and/or !--- log messages are produced. This allows you to measure the time !--- between various messages.

SwitchB#debug interface fastethernet 5/4

Condition 1 set

SwitchB#debug spanning-tree events

Spanning Tree event debugging is on

3. أصدرت هذا أمر in order to عطلت الميناء:

SwitchB#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

SwitchB(config)#interface fastethernet 5/4

SwitchB(config-if)#shutdown

SwitchB(config-if)#end

SwitchB#

4. فحصت الوقت مكنت الميناء in order to حددت الطول من وقت أن المفتاح يبقى في كل دولة.

يستخدم هذا المثال الأمر show clock، والأمر configure terminal، والأمر interface fastEthernet 5/4، والأمر no shutdown. للحصول على معلومات التوقيت الأكثر دقة، قم بإصدار الأوامر بأسرع ما يمكن. تتمثل إحدى الأفكار في إدخال كل أمر على سطر منفصل في ملف نصي، ونسخ الأوامر إلى الحافظة، ثم لصقهم في المحول.

SwitchB#show running-config interface fastethernet 5/4

Building configuration...

Current configuration : 69 bytes

!

interface FastEthernet5/4

shutdown

no snmp trap link-status

end

SwitchB#show clock

21:31:34.027 UTC Thu Jul 25 2002

SwitchB#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

SwitchB(config)#interface fastethernet 5/4

SwitchB(config-if)#no shut

Jul 25 21:31:38.187: set portid: VLAN1 Fa5/4: new port id 8104

Jul 25 21:31:38.187: STP: VLAN1 Fa5/4 -> listening

Jul 25 21:31:53.187: STP: VLAN1 Fa5/4 -> learning

Jul 25 21:32:08.187: STP: VLAN1 sent Topology Change Notice on Fa5/34

Jul 25 21:32:08.187: STP: VLAN1 Fa5/4 -> forwarding

في هذا المثال، تم تمرير حوالي 4.2 ثانية (من 34.02 إلى 38.18) قبل بدء تشغيل المنفذ مرحلة الاستماع إلى بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP). أثناء هذا الوقت، انضم المنفذ إلى مجموعة الجسر وأنجز تفاوض DTP. استغرقت حالة الاستماع 15 ثانية (من 38.18 إلى 53.18). استغرقت حالة التعلم (حتى بدأت حالة إعادة التوجيه) 15 ثانية (من 53.18 إلى 08:18). كان إجمالي الوقت قبل تشغيل المنفذ بالفعل لحركة المرور حوالي 34 ثانية (من 34:02 إلى 08.18).

5. أصدرت العرض قارن FastEthernet 5/4 switchport أمر.

بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) نشط على هذا المنفذ. هناك عوامل أخرى يمكن أن تبطئ الميناء بما أن هو يصل إلى حالة إعادة التوجيه. العرض قارن FastEthernet 5/4 switchport يبدي أمر أن هذا ميناء في ساكن تفاوض دولة وسيصبح شنطة إذا كان الجانب الآخر من الخطوة يباشر تفاوض. الوضع الإداري هو تلقائي ديناميكي. حاليا، يكون الوضع التشغيلي وصول ساكن إستاتيكي، وهو ما يعني أن الجانب الآخر غير راغب في شنطة الطريق.

لاحظ أن التفاوض على التوصيل قيد التشغيل ويجب أن يظل قيد التشغيل طوال مدة الاختبار:

SwitchB#show interfaces fastethernet 5/4 switchport

Name: Fa5/4

Switchport: Enabled

Administrative Mode: dynamic auto

Operational Mode: static access

Administrative Trunking Encapsulation: negotiate

Operational Trunking Encapsulation: native

Negotiation of Trunking: On

Access Mode VLAN: 1 (default)

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)

Voice VLAN: none

Appliance trust: none

Administrative private-vlan host-association: none

Administrative private-vlan mapping: none

Operational private-vlan: none

Trunking VLANs Enabled: ALL

Pruning VLANs Enabled: 2-1001

6. قم بتمكين PortFast على المنفذ.

لا يزال تفاوض trunking (DTP) في الوضع التلقائي.

SwitchB#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

SwitchB(config)#interface fastethernet 5/4

SwitchB(config-if)#spanning-tree portfast

%Warning: PortFast should only be enabled on ports connected to a single host

Connecting hubs, concentrators, switches,  bridges, etc.to this interface

when PortFast is enabled, can cause temporary spanning tree loops.

Use with CAUTION

%PortFast has been configured on FastEthernet5/4 but will only

have effect when the interface is in a non-trunking mode.

SwitchB(config-if)#shutdown

SwitchB(config-if)#^Z

SwitchB#

وكان إجمالي الوقت حوالي 4.7 ثانية (من 16.41 إلى 21:15). أنت تحفظ حوالي 30 ثاني عندما أنت يمكن PortFast. حاولوا ان تخففوا التأخير أكثر.

7. التفتت trunking إلى إيقاف التشغيل (بدلا من تلقائي) وتحديد كيفية تأثير ذلك على الوقت اللازم للمنفذ للوصول إلى حالة إعادة التوجيه.

قم بتشغيل المنفذ وإيقاف تشغيله، ثم قم بتسجيل الوقت. لإيقاف تشغيل trunking في برنامج Cisco IOS System، قم بإصدار الأمر switchport mode access.

SwitchB#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

SwitchB(config)#interface fastethernet 5/4

SwitchB(config-if)#switchport mode access

SwitchB(config-if)#shutdown

SwitchB(config-if)#^Z

SwitchB#

ابدأ الاختبار مع تعيين trunking على إيقاف التشغيل (بدلا من تلقائي). فيما يلي مثال:

SwitchB#show clock

22:06:11.947 UTC Thu Jul 25 2002

SwitchB#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

SwitchB(config)#interface fastethernet 5/4

SwitchB(config-if)#no shut

Jul 25 22:06:16.143: set portid: VLAN1 Fa5/4: new port id 8104

Jul 25 22:06:16.143: STP: VLAN1 Fa5/4 ->jump to forwarding from blocking

لقد قمت بحفظ مقدار صغير من الوقت في البداية لأن حوالي 4 ثوان مرت قبل أن يصل المنفذ إلى حالة إعادة توجيه بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) (من 12.00 إلى 16.10). تقوم بحفظ حوالي 0.5 ثانية مع تغيير وضع التوصيل من تلقائي إلى إيقاف.

إن المفتاح ميناء تشكيل وقت كان المشكلة، أنت سوفت حللت المشكلة عند هذه النقطة. إذا كنت بحاجة إلى تقليل الوقت ببضع ثوان أخرى، فقم بتنفيذ الخطوة 8.

8. (إختياري) قم بتعيين سرعة المنفذ ووضع الإرسال ثنائي الإتجاه يدويا بدلا من إستخدام التفاوض التلقائي لتقليل الوقت ببضع ثوان أخرى.

ملاحظة: لا تكون هذه الخطوة ضرورية عادة لحل مشاكل تأخر بدء التشغيل. قد تؤدي هذه الخطوة إلى حدوث مشاكل في الأداء إذا لم تقم بإخراج الجانب الآخر من الارتباط من التفاوض التلقائي وتعيين الجانب الآخر يدويا باستخدام نفس الإعدادات.

إذا قمت بتعيين السرعة ووضع الإرسال ثنائي الإتجاه يدويا على هذا الجانب، فيجب عليك تعيين السرعة والإرسال ثنائي الإتجاه على الجانب الآخر كذلك. عند تعيين سرعة المنفذ ووضع الإرسال ثنائي الإتجاه، تقوم بتعطيل التفاوض التلقائي على المنفذ، ولا يرى جهاز الاتصال معلمات التفاوض التلقائي. يتصل الجهاز المتصل في وضع الإرسال أحادي الإتجاه فقط. يؤدي عدم تطابق الإرسال ثنائي الإتجاه هذا إلى أداء ضعيف وأخطاء في المنفذ. تذكر أن تقوم بتعيين السرعة والإرسال ثنائي الإتجاه على كلا الجانبين لتجنب هذه المشاكل.

SwitchB#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

SwitchB(config)#interface fastethernet 5/4

SwitchB(config-if)#speed 100

SwitchB(config-if)#duplex full

SwitchB(config-if)#shutdown

SwitchB(config-if)#^Z

SwitchB#

يوضح هذا المثال نتائج التوقيت:

SwitchB#show clock

22:14:49.219 UTC Thu Jul 25 2002

SwitchB#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

SwitchB(config)#interface fastethernet 5/4

SwitchB(config-if)#no shut

Jul 25 22:14:53.135: set portid: VLAN1 Fa5/4: new port id 8104

Jul 25 22:14:53.135: STP: VLAN1 Fa5/4 ->jump to forwarding

from blocking

وتعطي النتيجة النهائية وقتا يبلغ نحو 3.9 ثانية (من 49.21 إلى 53.13).

9. لإيقاف تشغيل تصحيح الأخطاء على SP (الذي قمت بتشغيله سابقا)، قم بإصدار هذا التسلسل من الأوامر:

SwitchB#undebug all

All possible debugging has been turned off

SwitchB#exit

مادة حفازة 2948g-l3/4908g-l3/4840g مفتاح

ال 2948G-L3/4908G-L3/4840G sery مفتاح مجموعة آخر من المفتاح أن يركض cisco ios برمجية. لا يتلقى هذا مفتاح القدرة أن يجعل ميناء داخل مفتاح ميناء مثل ال cisco ios برمجية على المادة حفازة 6500/6000. هذا بعض أشياء أن يفهم حول هذا مفتاح:

- من وجهة نظر التكوين، فإن Catalyst 2948G-L3 هو موجه. يستخدم هذا المحول واجهة تكوين Cisco IOS، وبشكل افتراضي، تكون جميع الواجهات واجهات موجهة.

- لا يمدد المادة حفازة 2948g-l3 ك VLANs. ينهي هذا مفتاح هم على قارن موجه. ولكن، باستخدام أوامر التوصيل، يمكنك محاكاة وظائف شبكات VLAN إلى درجة معينة.

- لا يساند المادة حفازة 2948g-l3 عدة برتوكولات إتجاه L2، مثل VLAN شنطة بروتوكول (VTP)، DTP، و PAgP، أن أنت تجد على آخر مادة حفازة مفتاح.

إن يقرر أنت أن يشكل ميناء ل يجسر على هذا أداة، ال يجسر - شجرة نشط على هذا ميناء وأنت تتلقى ال 30 ثاني بدء تأخير عادي بما أن الميناء يتحرك عبر الحظر، الاستماع، والتعلم مرحلة. إذا كنت تعرف أن المحطات الطرفية فقط ستكون متصلة بهذه المنافذ، فيمكنك إيقاف تشغيل الشجرة المتفرعة على هذه المنافذ للحد من تأخر بدء التشغيل. هذا مختلف وأكثر خطورة من إستعمال PortFast. مهما، PortFast ليس يتوفر على هذا أداة.

ملاحظة: لتعطيل الشجرة المتفرعة على واجهة موجه جسر ليست هي نفسها كما لو قمت بتمكين الشجرة المتفرعة PortFast على منفذ محول. لا يقوم الموجه بحظر المنفذ إذا تم تلقي وحدات بيانات بروتوكول الجسر (BPDUs) من محول أو إذا تم توصيل جسر بشكل خاطئ بالقارن. كن حريصا على توصيل محطات العمل أو الأجهزة المضيفة الأخرى فقط بالواجهات مع تعطيل الشجرة المتفرعة. لا تقوم بتعطيل الشجرة المتفرعة على المنفذ الذي تتصل به موزع أو محول.

يبدي هذا إنتاج كيف أن يشكل المادة حفازة 2948g-l3 ل يجسر. يقوم هذا التكوين بتعيين جميع واجهات الإيثرنت السريع إلى مجموعة جسر واحدة ويعطل الشجرة المتفرعة لمنع مختلف مشاكل بدء تشغيل المحطة الطرفية:

2948G-L3#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

2948G-L3(config)#bridge irb

2948G-L3(config)#bridge 1 protocol ieee

2948G-L3(config)#bridge 1 route ip

2948G-L3(config)#interface bvi 1

2948G-L3(config-if)#ip add 10.1.1.1 255.255.255.0

2948G-L3(config-if)#exit

2948G-L3(config)#interface fastethernet 1

2948G-L3(config-if)#no shutdown

2948G-L3(config-if)#bridge-group 1

2948G-L3(config-if)#bridge-group 1 spanning-disabled

2948G-L3(config-if)#exit

2948G-L3(config)#interface fastethernet 2

2948G-L3(config-if)#no shutdown

2948G-L3(config-if)#bridge-group 1

2948G-L3(config-if)#bridge-group 1 spanning-disabled

. . .

أحلت ل كثير معلومة على كيف أن يشكل 2948g-l3 مفتاح، مادة حفازة 2948g-l3 عينة تشكيل - VLAN وحيد، multi-VLAN، و multi-VLAN توزيع طبقة يربط إلى شبكة core.

مادة حفازة 2900xl/3500xl/2950/3550 مفتاح

أنت يستطيع شكلت المادة حفازة 2900xl/3500xl ومادة حفازة 2950/3550 نموذج من متصفح ويب مع إما بسيط شبكة إدارة بروتوكول (SNMP) أو CLI. والتوصية هي إستخدام واجهة سطر الأوامر. يزود هذا قسم مثال في أي أنت تعرض ال STP دولة من ميناء، التفتت فوق PortFast، وبعد ذلك دققت أن PortFast يكون على. ال 2900xl/3500xl لا يساند EtherChannel و trunking، غير أن المفتاح لا يساند حركي EtherChannel خلق (PAgP) أو DTP. لا توجد حاجة لإيقاف تشغيل هذه البروتوكولات في هذا الاختبار. أيضا، بعد تشغيل PortFast، الوقت المنقضي للميناء أن يظهر أقل من 1 ثانية. لذلك لا تحتاج إلى محاولة تغيير إعدادات تفاوض السرعة/الإرسال ثنائي الإتجاه من أجل زيادة السرعة. افتراضيا، PortFast يكون إيقاف على المفتاح ميناء. يدعم الطراز 2950/3550 كلا من PAgP و DTP. ليس PAgP نشط افتراضيا في هذا مفتاح، غير أن DTP يكون نشط. لا يساند ال 2950 DTP أو PAgP إن المفتاح يركض cisco ios برمجية إطلاق 12.0. التشكيل يزود قسم الأمر أن يلتفت PortFast على.

التكوين

2900XL#configure terminal

2900XL(config)#interface fastethernet 0/1

2900XL(config-if)#spanning-tree portfast

2900XL(config-if)#exit

2900XL(config)#exit

2900XL#copy run start

ملاحظة: المادة حفازة 2950 و 3550 دعم DTP. قم بإصدار الأمر switchport mode access أيضا. يوقف هذا الأمر DTP.

يشبه هذا النظام الأساسي موجه Cisco IOS. يجب عليك إصدار الأمر copy run start لحفظ التكوين بشكل دائم.

التحقق

أصدرت in order to دققت أن PortFast يكون مكنت، هذا أمر:

2900XL#show spanning-tree interface fastethernet 0/1

Interface Fa0/1 (port 13) in Spanning tree 1 is FORWARDING

Port path cost 19, Port priority 128

Designated root has priority 8192, address 0010.0db1.7800

Designated bridge has priority 32768, address 0050.8039.ec40

Designated port is 13, path cost 19

Timers: message age 0, forward delay 0, hold 0

BPDU: sent 2105, received 1

The port is in the PortFast mode

أنت يستطيع أيضا شاهدت المفتاح تشكيل إن يصدر أنت هذا أمر:

2900XL#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

version 11.2

!--- Output suppressed.

!

interface VLAN1

ip address 172.16.84.5 255.255.255.0

no ip route-cache

!

interface FastEthernet0/1

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/2

!

!--- Output suppressed.

إختبارات التوقيت على Catalyst 2900XL

أنجزت هذا steps in order to أنجزت توقيت إختبار على المادة حفازة 2900xl:

1. قم بإصدار الأمر show version لعرض إصدار البرنامج.

يستخدم هذا المثال برنامج Cisco IOS الإصدار 11.2(8.2)SA6 على 2900XL:

Switch#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) C2900XL Software (C2900XL-C3H2S-M), Version 11.2(8.2)SA6,

MAINTENANCE INTERIM SOFTWARE

Copyright (c) 1986-1999 by cisco Systems, Inc.

Compiled Wed 23-Jun-99 16:25 by boba

Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x00259AEC

ROM: Bootstrap program is C2900XL boot loader

Switch uptime is 1 week, 4 days, 22 hours, 5 minutes

System restarted by power-on

System image file is "flash:c2900XL-c3h2s-mz-112.8.2-SA6.bin",

booted via console

cisco WS-C2924-XL (PowerPC403GA) processor (revision 0x11) with

8192K/1024K bytes of memory.

Processor board ID 0x0E, with hardware revision 0x01

Last reset from power-on

Processor is running Enterprise Edition Software

Cluster command switch capable

Cluster member switch capable

24 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

32K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.

Base ethernet MAC Address: 00:50:80:39:EC:40

Motherboard assembly number: 73-3382-04

Power supply part number: 34-0834-01

Motherboard serial number: FAA02499G7X

Model number: WS-C2924-XL-EN

System serial number: FAA0250U03P

Configuration register is 0xF

2. أصدرت هذا أمر in order to حددت ماذا يحدث على المفتاح:

2900XL(config)#service timestamps debug uptime

2900XL(config)#service timestamps log uptime

2900XL#debug spantree events

Spanning Tree event debugging is on

2900XL#show debug

General spanning tree:

Spanning Tree event debugging is on

3. أغلق المنفذ المعني.

2900XL#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

2900XL(config)#interface fastethernet 0/1

2900XL(config-if)#shut

2900XL(config-if)#

00:31:28: ST: sent Topology Change Notice on FastEthernet0/6

00:31:28: ST: FastEthernet0/1 -> blocking

00:31:28: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to

administratively down

00:31:28: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1,

changed state to down

2900XL(config-if)#exit

2900XL(config)#exit

2900XL#

4. فحصت الوقت، شغلت الميناء مرة أخرى، وعينت طول الوقت أن المفتاح يبقى في كل دولة.

للحصول على معلومات التوقيت الأكثر دقة، قم بإصدار الأوامر في هذه الخطوة بأسرع ما يمكن. تتمثل إحدى الأفكار في إدخال كل أمر على سطر منفصل في ملف نصي، ونسخ الأوامر إلى الحافظة، ثم لصقهم في المحول:

show clock

configure terminal

interface fastethernet 0/1

no shut

5. تأكد من إيقاف تشغيل PortFast.

ملاحظة: يتم إيقاف تشغيل PortFast بشكل افتراضي.

أنت يستطيع أكدت أن PortFast إيقاف في واحد من هذا إثنان طريقة:

- قم بإصدار أمر واجهة show spanning-tree. إن PortFast يكون إيقاف، الإنتاج لا يذكر PortFast.

2900XL#show spanning-tree interface fastethernet 0/1

Interface Fa0/1 (port 13) in Spanning tree 1 is FORWARDING

Port path cost 19, Port priority 128

Designated root has priority 8192, address 0010.0db1.7800

Designated bridge has priority 32768, address 0050.8039.ec40

Designated port is 13, path cost 19

Timers: message age 0, forward delay 0, hold 0

BPDU: sent 887, received 1

ملاحظة: لا توجد رسالة تشير إلى أنك في وضع PortFast في هذا الموقع.

- انظر إلى التكوين الجاري تشغيله. إن PortFast يكون إيقاف، أنت لا يرى ال arbre portFast أمر تحت القارن.

2900XL#show running-config

Building configuration...

!--- Output suppressed.

!

interface FastEthernet0/1

!--- There is no spanning-tree portfast command under this interface.

!

!--- Output suppressed.

6. قم بإجراء إختبار التوقيت الأول مع إيقاف تشغيل PortFast.

2900XL#show clock

*00:27:27.632 UTC Mon Mar 1 1993

2900XL#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

2900XL(config)#interface fastethernet 0/1

2900XL(config-if)#no shut

2900XL(config-if)#

00:27:27: ST: FastEthernet0/1 -> listening

00:27:27: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1,

changed state to up

00:27:28: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface

FastEthernet0/1, changed state to up

00:27:42: ST: FastEthernet0/1 -> learning

00:27:57: ST: sent Topology Change Notice on FastEthernet0/6

00:27:57: ST: FastEthernet0/1 -> forwarding

كان إجمالي الوقت من إيقاف التشغيل إلى أن بدأ المنفذ في إعادة التوجيه 30 ثانية (من 27:27 إلى 27:57).

7. أصدرت in order to التفتت فوق PortFast، هذا أمر:

2900XL#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

2900XL(config)#interface fastethernet 0/1

2900XL(config-if)#spanning-tree portfast

2900XL(config-if)#exit

2900XL(config)#exit

2900XL#

أصدرت in order to دققت أن PortFast يكون مكنت، العرض يجسر - شجرة قارن أمر. في نهاية إخراج الأمر، يقوم المخرج بوضع أن PortFast يكون مكنت.

2900XL#show spanning tree interface fastethernet 0/1

Interface Fa0/1 (port 13) in Spanning tree 1 is FORWARDING

Port path cost 19, Port priority 128

Designated root has priority 8192, address 0010.0db1.7800

Designated bridge has priority 32768, address 0050.8039.ec40

Designated port is 13, path cost 19

Timers: message age 0, forward delay 0, hold 0

BPDU: sent 1001, received 1

The port is in the PortFast mode.

أنت يستطيع أيضا رأيت أن PortFast مكنت في هذا تشكيل إنتاج:

2900XL#show run

Building configuration...

!--- Output suppressed.

interface FastEthernet0/1

spanning-tree portfast

!--- Output suppressed.

8. قم بإجراء إختبار التوقيت مع تمكين PortFast.

2900XL#show clock

*00:23:45.139 UTC Mon Mar 1 1993

2900XL#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

2900XL(config)#interface fastethernet 0/1

2900XL(config-if)#no shut

2900XL(config-if)#

00:23:45: ST: FastEthernet0/1 ->jump to forwarding from blocking

00:23:45: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

00:23:45: %LINEPROTO-5-UPDOWN:

Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

وفي هذه الحالة، كان مجموع الوقت أقل من ثانية واحدة. إن يكون أيسر تشكيل تأخير على المفتاح كان المشكلة، PortFast ينبغي حللت المشكلة. تذكر أن المحول لا يدعم حاليا تفاوض خط الاتصال أو PAgP، لذلك لا تحتاج إلى إيقاف تشغيله. يدعم المحول التفاوض التلقائي للسرعة والإرسال ثنائي الإتجاه. ولكن لأن التأخير قصير إلى هذا الحد فإن التأخير لن يكون سببا لإيقاف هذا التأخير.

9. قم بإجراء إختبار الاتصال من محطة عمل إلى المحول.

ملاحظة: راجع الخطوة 11 من إختبارات التوقيت مع ودون DTP و PAgP و PortFast على قسم مادة حفازة 5500 في هذا المستند لاختبار الاتصال.

طول الوقت أن يكون ضروري للاستجابة أن يأتي من المفتاح حوالي 5 إلى 6 ثاني. هذه المرة هي نفسها سواء كان التفاوض التلقائي للسرعة والإرسال ثنائي الإتجاه قيد التشغيل أو قيد الإيقاف.

المحول Catalyst 1900/2800 Switch

يدعو كل من Catalyst 1900 و Catalyst 2820 PortFast "spantree start-forwarding". بالنسبة لإصدار 8.01.05 من البرنامج، يكون إعداد المحول الافتراضي هو تمكين PortFast على منافذ Ethernet (10-Mbps)، وتعطيل PortFast على منافذ FastEthernet (uplink). عندما يصدر أنت العرض شوط أمر in order to شاهدت التشكيل ولا يشير ميناء إثرنيت إلى PortFast، PortFast يكون مكنت. إذا أبلغ المنفذ عن عدم spantree start-forwarding في التكوين، يتم تعطيل PortFast. وعلى منفذ إيثرنت سريع (100 ميجابت في الثانية)، يكون التقرير عكس ذلك. لمنفذ Fast Ethernet، يكون PortFast قيد التشغيل فقط إذا كان المنفذ يعرض spantree startup-forwarding في التكوين.

يزود هذا قسم مثال أن يثبت PortFast على سريع إثرنيت ميناء. يستخدم المثال برنامج Enterprise Edition، الإصدار 8. ينقذ المادة حفازة 1900 التشكيل تلقائيا بعد إجراء التغييرات إلى NVRAM. تذكرت أن أنت لا تريد أن يكون PortFast أن يكون مكنت على أي ميناء أن يربط إلى آخر مفتاح أو صرة. أنت فقط تريد أن يكون PortFast أن يكون مكنت على ميناء أن يربط إلى نهاية محطة.

التكوين

1900#show version

Cisco Catalyst 1900/2820 Enterprise Edition Software

Version V8.01.05

Copyright (c) Cisco Systems, Inc.  1993-1998

1900 uptime is 0day(s) 01hour(s) 10minute(s) 42second(s)

cisco Catalyst 1900 (486sxl) processor with 2048K/1024K bytes of memory

Hardware board revision is 5

Upgrade Status: No upgrade currently in progress.

Config File Status: No configuration upload/download is in progress

27 Fixed Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

Base Ethernet Address: 00-50-50-E1-A4-80

1900#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z

1900(config)#interface fastethernet 0/26

1900(config-if)#spantree start-forwarding

1900(config-if)#exit

1900(config)#exit

1900#

التحقق

واحد طريق أن يتحقق أن PortFast يكون على أن ينظر في التشكيل. تذكرت أن سريع إثرنيت ميناء ينبغي أشارت أن PortFast يكون على. إثرنيت يتلقى ميناء PortFast على ما لم يبدي التشكيل أن PortFast يكون إيقاف. فيما يلي مثال:

1900#show running-config

Building configuration...

!--- Output suppressed.

!

interface Ethernet 0/1

no spantree start-forwarding

!

interface Ethernet 0/2

!

!--- Output suppressed.

!

interface FastEthernet 0/26

spantree start-forwarding

!

في هذا التكوين، يمكنك أن ترى ما يلي:

- تم إيقاف تشغيل PortFast بواسطة واجهة إيثرنت 0/1. يمكنك رؤية الأمر لإيقاف تشغيله.

- تتضمن واجهة إيثرنت 0/2 تشغيل PortFast. لا ترى أي عبارات حول PortFast، مما يعني أنه قيد التشغيل.

- قارن سريعا إثرنيت 0/26 (أي يكون ميناء a في القائمة نظام) يتلقى PortFast على. يمكنك رؤية الأمر لتشغيله.

أسهل طريقة لعرض حالة PortFast هي من خلال نظام القائمة. إن ينتقي أنت (P) ل تشكيل أيسر من القائمة الرئيسية ويعين ميناء، الإنتاج يقول أنت إن PortFast أسلوب مكنت. هذا مثال إنتاج لميناء إثرنيت سريع 0/26 (أي يكون ميناء a على هذا مفتاح):

Catalyst 1900 - Port A Configuration

Built-in 100Base-FX

802.1d STP State:  Blocking     Forward Transitions:  0

----------------------- Settings ---------------------------------------

[D] Description/name of port

[S] Status of port                              Suspended-no-linkbeat

[I] Port priority (spanning tree)               128 (80 hex)

[C] Path cost (spanning tree)                   10

[H] Port fast mode (spanning tree)              Enabled

[E] Enhanced congestion control                 Disabled

[F] Full duplex / Flow control                  Half duplex

----------------------- Related Menus ----------------------------------

[A] Port addressing           [V] View port statistics

[N] Next port                 [G] Goto port

[P] Previous port             [X] Exit to Main Menu

Enter Selection:

إختبارات التوقيت على المادة حفازة 1900

يصعب التحقق من قيم التوقيت على Catalyst 1900/2820 بسبب نقص أدوات تصحيح الأخطاء. أكمل الخطوات التالية:

1. ابدأ إختبار اتصال يتم توجيهه إلى المحول على كمبيوتر شخصي متصل بالمحول.

2. افصل الكبل من المحول.

3. قم بإعادة توصيل الكبل، وسجل طول الوقت الذي يمر قبل أن يستجيب المحول لعملية إختبار الاتصال.

أنجزت هذا إجراء مع PortFast تشغيل ومع PortFast إيقاف. لمنفذ إيثرنت مع تشغيل PortFast (الحالة الافتراضية)، يتلقى الكمبيوتر الشخصي إستجابة في غضون 5 إلى 6 ثوان. مع إيقاف تشغيل PortFast، يتلقى الكمبيوتر إستجابة في 34 إلى 35 ثانية.

فائدة إضافية من PortFast

هناك فائدة أخرى متعلقة ب STP لاستخدام PortFast في شبكتك. في كل مرة يصبح فيها إرتباط نشطا وينقل إلى حالة إعادة التوجيه في بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP)، يرسل المحول حزمة STP خاصة باسم إعلام بتغيير المخطط (TCN). يتم تمرير TCN إلى جذر الشجرة المتفرعة حيث يتم نشر TCN إلى جميع المحولات في شبكة VLAN. وهذا يتسبب في أن تقوم جميع المحولات بتقادم جدول عناوين MAC الخاصة بها باستخدام معلمة تأخير إعادة التوجيه، والتي يتم تعيينها عادة على 15 ثانية. لذلك، في كل مرة تنضم فيها محطة عمل إلى مجموعة الجسر، فإن عناوين MAC على جميع المحولات يتم تقادمها بعد 15 ثانية بدلا من 300 ثانية المعتادة.

عندما تصبح محطة العمل نشطة، فإنها لا تغير المخطط إلى أي درجة ملحوظة. هناك ما من حاجة ل all the مفتاح في ال VLAN أن يذهب من خلال ال fast-aging TCN فترة. إن يلتفت أنت فوق PortFast، المفتاح لا يرسل TCN ربط عندما ميناء يصبح نشط.

معلومات ذات صلة

- استكشاف أخطاء توافق محولات Cisco Catalyst Switches مع بطاقة واجهة الشبكة (NIC) وإصلاحها

- استكشاف أخطاء منفذ المحول والواجهة وإصلاحها

- تكوين إيثرنت 10/100/1000Mb التفاوض التلقائي للإرسال أحادي/مزدوج الاتجاه واستكشاف أخطائه وإصلاحها

- تحسينات بروتوكول الشجرة الممتدة باستخدام ميزات اكتشاف انحراف وحدة بيانات بروتوكول الجسر (BPDU) وحماية التكرار الحلقي.

- صفحات دعم منتجات شبكة LAN

- صفحة دعم تحويل شبكة LAN

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems